Copyright: SecretarÝa de EnergÝa


1

No se toman los consumos de las más importantes empresas, puesto que, la planta de San Nicolás es autogeneradora, la ubicada en Ensenada corresponde al área de EDELAP, y la de Villa Constitución pertenece a la provincia de Santa Fe, por lo tanto, no forman parte de la muestra considerada.


2

Los datos económicos tienen por fuente el Informe Económico del Tercer Trimestre de 1995, elaborado por la Secretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.


3

Los datos del EMI utilizados en el presente corresponden a la publicación del mes de Diciembre de 1997 del INDEC. Este estimador mide el desempeño del sector manufacturero sobre la base de cien (100) productos e insumos representativos.


4

Ver citas de información de INDEC para el Período 1997/96 en el apartado 3.4.Período 1997/96


5

Las citas sobre el EMI (Estimador Mensual Industrial - INDEC) referidas en este apartado corresponden a la publicación de Marzo de 1998.


ANALISIS DE LA EVOLUCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS GRANDES USUARIOS


1. INTRODUCCION

El presente constituye una ampliación y actualización de anteriores trabajos elaborados por esta Dirección Nacional sobre el Análisis de la evolución de la Demanda de Energía Eléctrica de los Grandes Usuarios de Capital Federal, Gran Buenos Aires y Provincias de Buenos Aires y Córdoba.

En éste se continúa el análisis de la serie para las jurisdicciones enumeradas precedentemente con datos trimestrales desde 1993 a 1997, y posteriormente se amplía con las áreas de Edelap y Provincia de Santa Fe con datos para los años 1996 y 1997. También se incluirá un análisis sobre la cantidad de agentes del M.E.M. del  total país y la demanda de energía eléctrica de los Grandes Usuarios del resto país, es decir sin incluir los del grupo analizado particularmente, para el año 1997. Además, una visión de los precios medios para grandes usuarios del M.E.M., para los años 1996 y 1997, y finalmente una primera aproximación a la demanda en términos globales para el presente año.

Se trata así de ampliar el espectro de información y datos para obtener elementos de diagnóstico sobre la demanda de energía eléctrica, principalmente del sector industrial, trazando un paralelismo con el comportamiento de la evolución de la producción de la economía en su conjunto, para poder inducir similitudes. La muestra analizada en un principio, si bien es ampliada, toma una parte importante de la demanda de energía eléctrica en el total país, como se describirá en el presente, por lo que se considera representativa de la tendencia general.

Se aclara que se consideran a los Grandes Usuarios Mayores y Menores (GUMA y GUME) agentes del M.E.M. (Mercado Eléctrico Mayorista) y cuando corresponde, a los grandes usuarios de las distribuidoras, considerados estos como los consumidores con potencia contratada superior a 50 kW.

A los efectos enunciados, el desarrollo del presente, consistirá en:

•	detalle y procedencia de la información;

•	breve análisis de la tendencia de la demanda de energía eléctrica, sobre la base del facturado a usuario final a nivel agregado y descripción de las demandas netas del M.E.M;

•	descripción de la muestra (áreas de Capital y GBA, Pcias. de Buenos Aires y Córdoba), características de la representatividad de la misma, análisis de la evolución de los Grandes Usuarios para cada período;

•	actualización de la descripción de la serie de la muestra considerada, desde el 1º trimestre de 1993 al 4º trimestre de 1997;

•	primeros resultados de la muestra con la incorporación de las áreas de Edelap y la Provincia de Santa Fe para los años 1996 y 1997;

•	detalle de la cantidad de grandes usuarios agentes del M.E.M. total país;

•	descripción de la demanda de energía eléctrica de los grandes usuarios del M.E.M. que no forman parte de la muestra, por mes y código CIIU para el período 1997;

•	evolución de los precios medios del M.E.M. para GUMA y GUME correspondientes a 1996 y 1997;

•	una primera aproximación a la demanda de energía eléctrica para 1998;

•	y finalmente, síntesis y conclusiones.

El primer análisis, que se desarrolla en los puntos 3 y 4 del presente, se realiza considerando los GU de las jurisdicciones de Capital Federal y Gran Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires y Córdoba, para los que se cuenta con datos mensuales desde 1993 hasta 1997 inclusive.

En el apartado 5 se desarrolla la muestra ampliada con las jurisdicciones de Edelap y Provincia de Santa Fe.

Los GU clasificados por código CIIU, Revisión 2 de Naciones Unidas, comprenden los rubros correspondientes a la actividad manufacturera, construcción y comercio para las jurisdicciones de la muestra, y todos los rubros para el análisis del resto país, por lo que se presenta un listado detallado al final del presente trabajo.

Por otro lado, se está en la tarea de revisión de la clasificación asignada por las empresas a sus GU, de manera de asegurar la correcta asignación del código CIIU. Además, se está insistiendo en lograr a la brevedad posible la nueva asignación de los códigos, según la Revisión Nº 3 de Naciones Unidas, pero sin discontinuar la disposición de información.

La fuente de la información utilizada es la elaborada por la Secretaría de Energía, a partir de datos suministrados por las empresas distribuidoras sobre los consumos mensuales registrados para sus respectivos GU, clasificados por código CIIU. En lo que respecta a los GUMA y GUME del M.E.M., de cada área de concesión, CAMMESA es la fuente primaria de datos.

La información de GU presentada por las distribuidoras corresponde a los clientes con potencia contratada superior a 50 kW.


2. TENDENCIA DE LA DEMANDA.

2.1. La energía eléctrica facturada a usuario final por sector de consumo.

La demanda de energía eléctrica, medida en términos de energía eléctrica facturada, ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. El más alto valor de la serie de facturación correspondía al año 1987 (38.396 GWh), a partir de 1991 dicho valor ha sido superado ampliamente.

Considerando el período 1990-1996, la tasa de crecimiento de la facturación a usuario final registrada es de 6,8% a.a.

La recuperación, a partir de 1991, del nivel de actividad de la economía es el principal factor explicativo del comportamiento observado en la demanda. Entre 1990 y 1996, el PBI creció a un ritmo de 5,8% a.a.

Entre 1990 y 1996, la demanda en el sector residencial registra un crecimiento de casi el 7,8% a.a. debido, principalmente, al incremento de la tasa de equipamiento de artefactos electrodomésticos en los hogares.

En correspondencia con el crecimiento económico en el área de los servicios, la demanda en el sector comercial presenta el mayor ritmo de crecimiento sectorial, 15,6% a.a. entre 1990 y 1996.

El sector industrial presenta una menor tasa anual de crecimiento, para igual período, a la de los anteriores sectores, de casi el 4,1% a.a.

Otro factor explicativo del crecimiento del facturado, sobre todo en los sectores residencial y comercial, estaría dado por las mejoras introducidas en la gestión administrativa y comercial de las concesiones de la ex-Segba, en lo referente a la recuperación al facturado de las pérdidas no técnicas (hurto, fraude y consumos no medidos). El mercado de Capital y GBA representa el 41% del facturado total del país para 1996. Al momento de producirse las transferencias de las distribuidoras de GBA a los concesionarios, las pérdidas totales se estimaban en un 27% de la cantidad de energía ingresada a la red, para 1997 se estima representarán tan sólo el 10,2%.

ENERGIA ELECTRICA FACTURADA A USUARIO FINAL (en GWh)

AÑO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	OTROS	TOTAL
1990	10.890	3.164	17.511	4.960	36.526
1991	11.777	4.037	17.596	5.143	38.553
1992	13.114	4.630	18.187	5.432	41.363
1993	14.419	5.481	19.580	5.077	44.557
1994	15.552	6.400	20.139	5.925	48.016
1995	16.745	7.135	21.506	6.050	51.436
1996	17.102	7.566	22.276	7.336	54.280
TASAS DE CRECIMIENTO

AÑO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	OTROS	TOTAL
1990
1991	8,1%	27,6%	0,5%	3,7%	5,5%
1992	11,4%	14,7%	3,4%	5,6%	7,3%
1993	10,0%	18,4%	7,7%	-6,5%	7,7%
1994	7,9%	16,8%	2,9%	16,7%	7,8%
1995	7,7%	11,5%	6,8%	2,1%	7,1%
1996	2,1%	6,0%	3,6%	21,3%	5,5%
PARTICIPACION SECTORIAL

AÑO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	OTROS	TOTAL
1990	29,8%	8,7%	47,9%	13,6%	100,0%
1991	30,5%	10,5%	45,6%	13,3%	100,0%
1992	31,7%	11,2%	44,0%	13,1%	100,0%
1993	32,4%	12,3%	43,9%	11,4%	100,0%
1994	32,4%	13,3%	41,9%	12,3%	100,0%
1995	32,6%	13,9%	41,8%	11,8%	100,0%
1996	31,5%	13,9%	41,0%	13,5%	100,0%
2.2. La Demanda Neta del M.E.M y la energía eléctrica facturada.

La Demanda Neta es un concepto utilizado por CAMMESA para caracterizar la demanda. Corresponde a la suma de las demandas declaradas por las distribuidoras y grandes usuarios del M.E.M., medidas en los puntos de entrega de energía, en cada jurisdicción.

DEMANDA NETA DEL M.E.M. (en GWh)

AÑO	DEMANDA NETA	TASA DE CRECIMIENTO
1991	42.620	7,5%
1992	45.817	7,5%
1993	48.883	6,7%
1994	51.884	6,1%
1995	53.773	3,6%
1996	57.681	7,3%
1997	61.982	7,4%

La diferencia entre la Demanda Neta con la Energía Facturada a Usuario Final, corresponde a las pérdidas en subtransmisión y distribución de cada jurisdicción, salvo en aquellas donde existen consumos aislados del M.E.M.

La Demanda Neta del M.E.M. y la energía eléctrica facturada a usuario final presentan tendencias de ritmo de crecimiento opuestas, lo que estaría indicando una tendencia a la reducción progresiva de las pérdidas de energía en los principales mercados eléctricos.


3. EVOLUCION DE LA DEMANDA DE LOS GU EN LOS MERCADOS DE CAPITAL FEDERAL, GRAN BUENOS AIRES Y PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y CORDOB
3. EVOLUCION DE LA DEMANDA DE LOS GU EN LOS MERCADOS DE CAPITAL FEDERAL, GRAN BUENOS AIRES Y PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y CORDOBA.

Estos GU corresponden a las distribuidoras EDENOR, EDESUR, EPEC y ESEBA y a los Grandes Usuarios Mayores (GUMA) y Grandes Usuarios Menores (GUME) del área de concesión de las mismas. No se incluyen los GU de las áreas de EDELAP y de cooperativas, ni los respectivos GUMA y GUME. A partir del mes de Junio de 1997, ESEBA fue privatizada y concesionada a tres empresas distribuidoras: EDES S.A., EDEN S.A y EDEA S.A., las que corresponden a tres nuevas áreas (Sur, Norte y Atlántica), de las cuales ya se disponen los datos para 1997.

Los GU clasificados por código CIIU, Revisión 2 de Naciones Unidas, comprenden los rubros correspondientes a la actividad manufacturera, construcción y comercio, de los cuales se presenta un listado detallado al final del presente trabajo.

La información de GU presentada por las distribuidoras corresponde a los clientes con potencia contratada superior a 50 kW.

Una primera aproximación al grado de representatividad de la muestra se resume en el siguiente cuadro:

ENERGIA ELECTRICA FACTURADA (en GWh). AÑO 1996

	TOTAL (1)	INDUSTRIAL (2)	GU CIIU (*) (3)	PARTICP. (2)/(1)	PARTIC. (3)/(2)
Capital Federal y Gran Buenos Aires	22.301	5.998	4.587	26,9%	76,5%
Buenos Aires	6.794	3.673	2.735	54,0%	74,5%
Córdoba	3.335	1.279	759	38,4%	59,4%
Total	32.430	10.950	8.082	33,8%	73,8%
Total País	54.281	22.191		40,9%
(*) No incluye Comercio (CIIU 6)

 La demanda agregada de estas jurisdicciones representa, en términos de energía eléctrica facturada para el año 1996, el 60% de la demanda total del país.

A su vez, la demanda de energía eléctrica del sector industrial de estos mercados representa el 49% de la demanda industrial total del país.

La demanda de los GU representa el 74% de la demanda industrial de los mercados considerados y el 36% de la demanda industrial total del país.

La región de Capital Federal y Gran Buenos Aires concentra el 57% de la demanda agregada de los GU de los mercados considerados.

3.1. Período 1993-1994.

En 1994, los GU de los mercados considerados experimentaron un crecimiento del 9,25% respecto a 1993.

Las mayores tasas se registran para los rubros Comercio (CIIU 6), 27,05% y Construcción (CIIU 5), con el 17,08%.

El rubro de código CIIU 6, corresponde al comercio mayorista y minorista, el cual representa el 10% del facturado total del sector Comercial para el año 1993.

En el sector manufacturero, los GU de la industria Alimenticia (CIIU 31) registran la mayor tasa del sector, 13,17%. Le siguen la industria Química  (CIIU 35), 9,92% y Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo (CIIU 38) con el 8,47%.

 La evolución trimestral, durante 1994, de la demanda de los GU se indica en el siguiente gráfico.

Los crecimientos registrados por región se indican en el siguiente gráfico.

 3.2. Período 1994-1995.

Se observa una tasa de crecimiento del 3,61% entre 1995 y 1994, menor a la registrada para los años 1994/1993 de 9,25%. A su vez, también se muestra la desaceleración en los crecimientos de los trimestres de 1995 en el siguiente gráfico:

En cuanto a las variaciones por sectores, se continúa observando las más altas tasas para los rubros Construcción (CIIU 5) 40,61% y Comercio (CIIU 6) 24,62%, con igual tendencia en el período 1994/1993.

Los otros rubros que presentan tasas positivas son: Fabricación de Papel (CIIU 34) 9,93%, Alimentos (CIIU 31) 9,40% y Fabricación de Sustancias Químicas (CIIU 35) 7,36%, también con similar tendencia a 1994/1993. Es importante destacar, que estos rubros han presentado un crecimiento acelerado en las exportaciones, para los primeros ocho meses de 1995 con respecto a igual período de 1994. Las exportaciones de MOA (Manufacturas de Orígen Agropecuario) han crecido un 32%; las de Papel, Cartón, Imprenta y Publicaciones 109,5% y Productos Químicos y Conexos 54,1%.

Los rubros de Fabricación de Madera (CIIU 33) y Otras Industrias Manufactureras (CIIU 39) presentan las mayores tasas negativas de crecimiento (23,54% y 29,36%), al igual que para el período 1994/93, pero de menor magnitud. Estas altas tasas, no son explicativas del comportamiento de la muestra, puesto que la participación de estos rubros en el total  sólo alcanza el 0,42% para el rubro 33 y 0,1% para el rubro 39.

Los restantes rubros (CIIU 37, 32, 36 y 38) muestran también tasas negativas de crecimiento.

En cuanto al rubro Industrias Metálicas Básicas (CIIU 37), presenta una caída de 6,88%, esto se debe principalmente, a que en la muestra considerada no se toman los consumos de las más importantes empresas(). Estas, abarcarían casi la totalidad de la producción interna, cuya evolución, como componente del PBI, para los primeros once meses de 1995/94, ronda entre el 4,6% y 11,7% según la rama ().

Los rubros de Productos Minerales No Metálicos (CIIU 36) y Fabricación de Productos Metálicos (CIIU 38) mostraron tasas negativas de 8,81% y 5,79% respectivamente, contrariamente al crecimiento registrado para 1994, pero evidenciando la tendencia decreciente del crecimiento de la economía en su conjunto.

Para Textiles y Prendas de Vestir (CIIU 32) la tasa de crecimiento negativa asciende a 5,01% para el período, con igual tendencia que 1994/93 (-6,73%). Es importante destacar que para este rubro, si bien la tasa de conjunto de la muestra es negativa, la provincia de Córdoba presenta crecimientos de 71,2% para el período 1994/93 y 51,70% para 1995/94.

Teniendo en cuenta la muestra analizada, podemos concluir que la tasa de crecimiento más alta se ha dado en Capital y GBA con 5,20%. Le siguen Provincia de Buenos Aires con 4,46% y Córdoba con -6,55%. Todas muestran una desaceleración en el crecimiento, con respecto a 1994/93, significativamente más marcada para la provincia de Córdoba, cuya tasa ascendía a 11,7% (la más elevada para el período anterior).

3.3. Período 1995-1996.

Comparando los totales anuales de los consumos de esta muestra, del período 1996 con respecto a 1995, se presenta una tasa de crecimiento de 12,38%, la más alta que muestra la serie en análisis. Para los años 1995/1994 alcanzaba tan sólo a un 3,61%, y se observaba una desaceleración en el ritmo de crecimiento desde el 1º al 4º trimestre. Para este período la tendencia decreciente ha sido revertida, y ya el 1º trimestre muestra una tasa positiva del 5,10%, la que fue elevándose, hasta alcanzar en el 4º trimestre el 14,48%. Dicha tendencia se observa en el gráfico siguiente:

En cuanto al comportamiento observado por rubros, es importante señalar que todos presentan tasas altas y positivas de crecimiento. Las mayores corresponden a los rubros Construcción (CIIU 5) y Otras Industrias Manufactureras (CIIU 39), pero no son representativas, ya que la participación de éstas en el total de la muestra ascienden al 0,007% y 0,002% respectivamente.

El rubro Comercio (CIIU 6), presenta una tasa de 26,85%, la mayor después de las mencionadas en el párrafo precedente, y posee además una alta participación en el total. Este fenómeno, que se observa en la economía en general, es más notable en este grupo de usuarios, puesto que cambia la estructura del mercado con el surgimiento de los grandes super e hiper-mercados.

Sobre los restantes rubros, se deben señalar los de mayor peso: Alimentos (CIIU 31), Fabricación de Sustancias Químicas (CIIU 35), Industrias Metálicas Básicas (CIIU 37) y Fabricación de Productos Metálicos (CIIU 38), en los que se observan tasas de crecimiento de 12,10%, 11,19%, 6,27% y 15,39% respectivamente.

Para este período en particular, el comportamiento de la muestra rubro a rubro, ha sido similar al indicado por los resultados económicos disponibles a la fecha. El gráfico incluido a continuación muestra las tasas alcanzadas en el período en análisis:

En cuanto a las variaciones observadas, teniendo en cuenta la zona, se concluye que la tasa de crecimiento más elevada se presenta en Capital Federal y GBA (EDENOR Y EDESUR), con un 15,82%, le siguen, Pcia. De Buenos Aires con 9,37% y Pcia. de Córdoba con 2,55%. Se revierte así, la tendencia decreciente del período anterior, observándose para el año 1996 un mayor ritmo de crecimiento para todas las zonas. Esto es más evidente en la Pcia. de Córdoba, ya que en el 1º trimestre mostraba una tasa negativa de 23,29%, y para el 4º una positiva de 23,73%.

3.4. Período 1997-1996.

La evolución de los GU de la muestra de la región ha presentado un crecimiento en la demanda de energía eléctrica de 11,62% para el año 1997 con respecto a 1996, porcentaje levemente inferior al observado para el período anterior. Este valor observado por trimestres varía entre 9,35% para el primero hasta 13,54% para el segundo, presentando valores intermedios para el tercer y cuarto trimestre. A fines comparativos el EMIcreció a una tasa de 8,7% para el período analizado, y el PBI de los primeros nueve meses de 1997 con respecto a igual período del año anterior muestra un crecimiento de 8,3%, mientras que el sector productor de bienes de la economía en general ha mostrado un aumento del 9,1 % interanual para el mismo período. Los valores expresados, en cuanto a energía eléctrica, se reflejan en el gráfico siguiente:

 En cuanto a las variaciones por rubro se puede señalar que todos presentan tasas altas de crecimiento y positivas.

Para los rubros de menor participación las tasas de crecimiento son, en orden de magnitud, Otras Industrias (CIIU 39) 49,80 %, Construcción (CIIU 5) 25,95 %, Industria de la Madera (CIIU 33) 15,02 % y Textiles (CIIU 32) 9,13%. La participación de estos rubros dentro de la muestra es muy baja, por lo cual resultan poco significativos, a excepción del rubro Textiles que alcanza el 5% de participación, y su crecimiento se explica por un alza significativa en el comercio con Brasil, debido a la especialización de las empresas dentro del Mercosur de las fibras sintéticas y artificiales.

Los rubros de mayor participación en orden de magnitud a su tasa de crecimiento son: Comercio (CIIU 6) 24,77 %, Productos Minerales No Metálicos (CIIU 36) 21,85 %, Productos Metálicos (CIIU 38) 15,90 %, Fabricación de Sustancias Químicas (CIIU 35) 9,51 %, Metálicas Básicas (CIIU 37) 6,52 %, Alimentos (CIIU 31) 5,19 % y Fabricación de Papel (CIIU 34) 4,26%. Para el sector comercio continua la tendencia expansiva, teniendo en cuenta la apertura de nuevos locales de gran dimensión que se incorporan progresivamente a esta muestra. El rubro de Productos Minerales No Metálicos consolida los insumos necesarios para la construcción, destacándose principalmente la producción de cemento que, según datos del EMI, ha crecido 24,3 % para el período bajo análisis. El rubro de Productos Metálicos tiene como referente el gran aumento en la producción automotriz, que asciende según datos del EMI al 42,4%, para el período observado, y si bien no existe una suba considerable en las ventas al mercado interno, las exportaciones han alcanzado récords históricos durante 1997, aunque con una baja en el ritmo de crecimiento para el mes de Diciembre. Para Productos Químicos (CIIU 35), sigue el ritmo de crecimiento de períodos anteriores, sobresaliendo principalmente la producción de agroquímicos. En cuanto a Metálicas Básicas (CIIU 37) se han presentado valores récord para todas las etapas del ciclo  siderúrgico. Para Alimentos (CIIU 31) se observa una tasa positiva pero con menor ritmo de crecimiento, si bien determinados productos han mostrado subas importantes como el azúcar, otros en cambio presentan  bajas tasas. El rubro Fabricación de Papel (CIIU 34) muestra para este período una tasa positiva de crecimiento, y principalmente para el segundo semestre del año, impulsada por el incremento de la producción de papel para diarios.

Las tendencias enunciadas precedentemente se observan en los siguientes gráficos:

Continuando el análisis, en cuanto a cada área en particular, se observa que la mayor tasa de crecimiento corresponde a la provincia de Córdoba con 16,95%, que se contrapone a las altas tasas negativas presentadas entre el 2º trimestre de 1995 y el 2º de 1996. La provincia de Buenos Aires presenta una tasa de 10,41% y el área de Capital Federal y GBA (Edenor y Edesur) creció 11,41% en el año 1997 con respecto al período anterior.

Es importante señalar la participación de cada zona en el total de demanda de estos Grandes Usuarios. Se evidencia en el gráfico expuesto a continuación que  la mayor participación corresponde al área de Capital Federal y GBA (Edenor y Edesur) con 59%, siguiéndole en orden de magnitud la provincia de Buenos Aires con 31% y la provincia de Córdoba con 10%.

En cuanto a la comparación de la evolución de estos GU con respecto a las Demandas Netas del M.E.M. del país y de la región se observan distintas tasas de crecimiento, que se muestran en el gráfico que se anexa, evidenciando la mayor tasa para la Demanda de Grandes Usuarios, que asciende a 11,62%.

Al final de la presente sección, se anexan los cuadros conteniendo los datos de consumo de energía eléctrica trimestre por trimestre, discriminada por región, y las tasas de crecimiento correspondientes.


4. ANALISIS DE LA SERIE DE DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS GU DE LA REGION - PERIODO 1993 / 1997

Tomando los datos agregados del consumo de energía eléctrica de los Grandes Usuarios de la muestra en análisis (EDENOR, EDESUR, ESEBA, EPEC y agentes del MEM de las áreas respectivas), una conclusión importante, es que éste ha presentado un incremento del 63,32% en el total, desde el primer trimestre de 1993 hasta el cuarto de 1997, es decir una tasa acumulada anual de crecimiento de 9,16%. En cambio, se estima que para el mismo período la tasa acumulada de crecimiento anual para el facturado a usuario final del total país asciende a 7,28%, y para la región bajo análisis el porcentaje es de 8,32%.

En cuanto a la estructura de demanda total de la región, se observa, para el mismo período, que la participación de los sectores de consumo es casi constante; exceptuando una pequeña baja en el sector industrial, que es absorbida por el aumento en el rubro comercio, y en el último período toman importancia los sectores restantes (Otros). Dichas variaciones se muestran en los siguientes gráficos:

Analizando el comportamiento de los GU se observa la misma tendencia; la participación de cada rubro, clasificado por CIIU, es también constante, salvo un aumento en el Comercio (CIIU 6), en detrimento de ínfimas variaciones en los restantes, como se muestra en los gráficos siguientes:

En cuanto a las variaciones para cada período, se observa en el gráfico las tasas de crecimiento interanuales, cuyo valor máximo corresponde al año 1996 con respecto al año 1995 con 12,38%, y similar tendencia para el último período registrado (1997/1996) con 11,62%.

Continuando con el análisis a nivel agregado, se observa que las demandas netas del M.E.M. han crecido 36,22% para el total país, y 28,41% para la región, incluyendo aquí el área de EDELAP, frente al ya mencionado crecimiento de los GU de 63,33%, esto implica, evidentemente una participación ascendente de los GU en el total de demandas netas. Para el 1º trimestre de 1993 dicha participación ascendía a 23,4%, y para el 4º trimestre de 1997 alcanzó el 27,21%, (Demanda GU/Demandas Netas de la Región). En el gráfico que sigue se observa la evolución de las demandas netas y los grandes usuarios, por medio de índices:

Tomando los datos de consumo de los GU a lo largo de la serie, por cada área (EDESUR y EDENOR, ESEBA y EPEC), se observan tasas de crecimiento interanuales de entre 5% y 15% hasta el 2º trimestre de 1995, cuando comienzan a decrecer y, particularmente para el caso de la Pcia. de Córdoba, tomar valores negativos. Esta situación se extiende hasta el 1º trimestre de 1996, debido a la recesión acontecida en la economía en general. Para el caso de Córdoba, se observan tasas negativas hasta el 2º trimestre de 1996. A partir del 3º trimestre de 1996, todas las áreas presentan altas tasas positivas, es decir, el ritmo de crecimiento se acelera, adoptando valores entre 0,50% y 30,18%. Este ritmo se hace más evidente para la provincia de Córdoba, y disminuye mínimamente para las demás áreas; pero mostrando para los últimos trimestres una desaceleración y tornándose más constante.

A continuación se anexa el gráfico conteniendo las tasas de crecimiento para cada región y trimestre. Es conveniente aclarar, que cuando se cita el área de concesión y MEM, se quieren significar los Grandes Usuarios de la distribuidora más los agentes del MEM del área respectiva.

La serie descripta también se puede observar mediante números índices, en el siguiente gráfico:

Los cuadros con información detallada, en valores físicos e índices, trimestre a trimestre y región por región se anexan al final de esta sección, como así también la desagregación rubro por rubro.

Los rubros de mayor incidencia, han presentado comportamientos similares a los sectores respectivos de la economía en general, en cuanto a la tendencia. Sin embargo, las tasas de crecimiento por rubro de demanda de energía eléctrica de esta muestra, siempre son superiores. Salvo el período de recesión, en que las tasas de crecimiento de esta muestra se observaban altamente positivas, y el nivel de actividad decrecía, se encontraba que en estos rubros las exportaciones habían aumentado considerablemente. Luego, a partir de 1997 trimestre a trimestre se ha evidenciado la correspondencia en las tasas de crecimiento rubro a rubro de la demanda de energía eléctrica de estos usuarios con los datos disponibles publicados para la economía en su conjunto, es decir, luego de un período de recesión la tendencia es hacia la convergencia uno a uno en las variaciones de la producción3.4.Período 1997/96. Concluyendo, estos sectores han presentado las mayores tasas de crecimiento de demanda de energía eléctrica para el período bajo análisis: CIIU 31, 47,46%, CIIU 35, 64,45%, CIIU 37, 49,63%, CIIU 38, 69,30% y CIIU 6, 163,13%. En el gráfico siguiente se muestra el comportamiento de los principales rubros, respecto a su importancia en la demanda de energía eléctrica:

Es importante señalar también el crecimiento observado en el rubro Productos Minerales No Metálicos (CIIU 36), que si bien no tiene gran participación en el total de la muestra, ha crecido 44,32% para el período bajo análisis, evidenciando en los últimos trimestres la expansión en la Construcción.

Concluyendo, este segmento particular de empresas ha mostrado un ritmo de crecimiento superior en el consumo de energía eléctrica al observado en el consumo total, y además, analizando rubro a rubro de actividad, las tasas son más elevadas para esta muestra que para la economía en su conjunto, diferencias que se ven más disminuidas en los últimos trimestres; es decir las tasas de crecimiento en el consumo de energía eléctrica se van aproximando a los valores alcanzados en la economía a niveles globales.

DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA PARA GRANDES USUARIOS

CAPITAL FEDERAL Y GBA, PCIAS. DE BS.AS. Y CORDOBA

 (En Valores Físicos - GWh)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL 1993	1249,85	469,96	45,48	621,41	1676,05	719,97	1011,69	843,28	13,76	28,97	565,77	7246,18
TOTAL 1994	1413,40	439,46	45,46	659,14	1842,26	740,92	1096,88	914,74	11,53	33,92	718,84	7916,55
TOTAL 1995	1546,29	408,70	34,76	724,57	1977,78	675,66	1021,41	861,80	8,14	47,70	895,81	8202,63
TOTAL 1996	1733,34	458,44	36,49	775,54	2199,03	716,99	1085,44	994,44	13,99	68,30	1136,36	9218,35
TOTAL 1997	1823,34	500,31	41,97	808,58	2408,17	873,67	1156,20	1152,52	20,96	86,02	1417,86	10289,60
1º TRIM 93	311,68	102,44	8,45	147,34	388,66	163,17	214,69	178,65	3,16	7,38	145,43	1671,07
2º TRIM 93	303,02	122,08	11,12	153,21	422,68	171,78	251,82	212,61	3,44	6,65	132,56	1790,96
3º TRIM 93	313,33	126,24	12,64	158,70	458,38	186,59	275,54	226,89	3,58	7,12	133,13	1902,14
4º TRIM 93	321,82	119,20	13,26	162,15	406,33	198,43	269,64	225,13	3,57	7,82	154,66	1882,01
1º TRIM 94	332,41	97,61	10,19	160,10	411,55	175,85	265,97	194,37	3,41	9,05	181,15	1841,66
2º TRIM 94	349,95	114,72	12,64	158,42	452,91	173,21	299,40	227,58	3,53	8,44	161,65	1962,44
3º TRIM 94	344,93	114,40	12,81	167,90	474,61	174,89	297,43	243,10	2,56	7,93	170,41	2010,97
4º TRIM 94	386,10	112,74	9,82	172,72	503,18	216,97	234,08	249,69	2,03	8,51	205,63	2101,48
1º TRIM 95	378,91	100,85	9,66	171,21	501,81	187,96	237,50	217,04	1,93	10,47	234,85	2052,19
2º TRIM 95	379,17	98,39	8,49	176,35	485,42	170,09	262,36	217,46	1,68	10,88	210,31	2020,60
3º TRIM 95	383,47	102,38	8,12	184,76	505,51	157,32	280,42	211,04	1,83	11,68	203,61	2050,14
4º TRIM 95	404,74	107,09	8,49	192,26	485,03	160,28	241,13	216,27	2,70	14,66	247,05	2079,71
1º TRIM 96	423,59	103,08	7,19	188,13	502,15	158,33	251,70	204,64	3,23	18,39	296,38	2156,80
2º TRIM 96	425,16	115,55	8,81	198,86	547,21	163,94	276,00	240,56	3,45	16,69	267,91	2264,15
3º TRIM 96	426,64	121,28	10,40	197,50	569,50	188,09	286,51	288,87	3,46	16,07	261,33	2369,65
4º TRIM 96	457,94	118,53	10,09	191,05	580,17	206,62	271,23	260,37	3,85	17,16	310,74	2427,76
1º TRIM 97	455,13	110,92	8,73	183,93	532,74	204,63	232,46	240,98	3,97	20,11	364,93	2358,53
2º TRIM 97	461,84	128,79	10,67	184,79	611,25	217,51	294,97	298,57	4,98	21,43	335,96	2570,76
3º TRIM 97	446,77	131,72	11,43	219,25	625,01	216,04	307,52	310,52	5,98	22,57	334,29	2631,11
4º TRIM 97	459,60	128,87	11,14	220,60	639,17	235,49	321,25	302,45	6,04	21,92	382,67	2729,20
(Indices - Base 1º Trim.93 = 100)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1º TRIM 93	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2º TRIM 93	97,222	119,171	131,564	103,984	108,752	105,275	117,295	119,012	108,671	90,026	91,145	107,175
3º TRIM 93	100,528	123,225	149,505	107,708	117,940	114,355	128,344	127,007	113,182	96,457	91,537	113,828
4º TRIM 93	103,253	116,354	156,855	110,052	104,546	121,612	125,593	126,021	113,003	105,903	106,344	112,623
1º TRIM 94	106,650	95,279	120,498	108,659	105,890	107,775	123,883	108,800	107,764	122,573	124,561	110,208
2º TRIM 94	112,278	111,982	149,537	107,517	116,531	106,154	139,457	127,389	111,531	114,291	111,150	117,437
3º TRIM 94	110,667	111,670	151,558	113,953	122,116	107,182	138,538	136,079	80,936	107,349	117,176	120,341
4º TRIM 94	123,877	110,049	116,162	117,225	129,467	132,973	109,031	139,771	64,233	115,200	141,388	125,757
1º TRIM 95	121,568	98,448	114,249	116,201	129,114	115,196	110,624	121,491	60,924	141,849	161,479	122,807
2º TRIM 95	121,654	96,040	100,404	119,686	124,896	104,243	122,202	121,726	53,088	147,412	144,607	120,916
3º TRIM 95	123,032	99,936	96,039	125,392	130,066	96,415	130,617	118,131	57,996	158,213	140,000	122,684
4º TRIM 95	129,858	104,532	100,481	130,482	124,796	98,232	112,316	121,059	85,458	198,517	169,873	124,454
1º TRIM 96	135,906	100,617	85,027	127,681	129,200	97,035	117,237	114,550	102,161	249,106	203,788	129,067
2º TRIM 96	136,407	112,797	104,263	134,966	140,795	100,474	128,558	134,655	109,113	226,012	184,215	135,491
3º TRIM 96	136,884	118,386	122,994	134,041	146,530	115,275	133,452	161,701	109,303	217,595	179,691	141,805
4º TRIM 96	146,925	115,706	119,367	129,666	149,273	126,632	126,335	145,749	121,692	232,367	213,665	145,282
1º TRIM 97	146,024	108,272	103,227	124,833	137,071	125,411	108,279	134,894	125,436	272,320	250,928	141,139
2º TRIM 97	148,176	125,722	126,226	125,416	157,271	133,302	137,392	167,132	157,313	290,197	231,007	153,839
3º TRIM 97	143,340	128,583	135,231	148,804	160,812	132,403	143,241	173,817	188,942	305,676	229,860	157,451
4º TRIM 97	147,459	125,800	131,806	149,720	164,454	144,321	149,633	169,300	190,816	296,922	263,125	163,321
Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por Edenor, Edesur, Eseba, Edea, Eden, Edes, EPEC y CAMMESA, sujeto a revisión.

DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA PARA GRANDES USUARIOS

CAPITAL FEDERAL Y GBA

 (En Valores Físicos - GWh)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL 1993	843,40	428,91	42,84	272,96	889,88	265,80	395,93	578,77	13,36	23,78	410,33	4165,96
TOTAL 1994	912,09	396,68	42,37	300,32	959,09	270,81	392,30	655,98	11,11	27,02	526,60	4494,38
TOTAL 1995	1011,64	370,89	31,89	365,53	1018,64	255,56	322,36	625,05	7,74	41,05	677,57	4727,92
TOTAL 1996	1157,91	423,25	33,66	434,33	1151,80	273,53	312,08	725,47	13,42	61,60	888,94	5476,00
TOTAL 1997	1235,19	455,75	38,52	486,78	1278,48	286,46	329,29	807,10	14,55	80,83	1087,77	6100,72
1º TRIM 93	216,19	93,70	7,87	65,03	202,23	61,55	80,22	121,76	3,08	6,15	105,36	963,14
2º TRIM 93	205,52	111,28	10,41	66,34	219,31	63,28	100,65	144,61	3,37	5,47	96,34	1026,58
3º TRIM 93	207,46	115,33	11,95	69,15	233,99	69,13	108,90	155,84	3,49	5,64	97,95	1078,83
4º TRIM 93	214,23	108,60	12,61	72,44	234,35	71,84	106,16	156,56	3,42	6,52	110,68	1097,41
1º TRIM 94	220,81	89,15	9,49	71,78	212,68	63,89	86,16	140,08	3,31	7,57	132,59	1037,52
2º TRIM 94	219,82	102,22	11,84	71,18	227,07	64,75	112,01	162,37	3,43	6,79	113,37	1094,85
3º TRIM 94	216,68	103,21	12,00	74,30	249,36	68,92	102,22	173,30	2,47	6,05	124,88	1133,40
4º TRIM 94	254,78	102,10	9,05	83,06	269,98	73,25	91,90	180,23	1,90	6,61	155,76	1228,61
1º TRIM 95	247,79	92,44	9,00	79,82	255,94	67,30	80,32	156,94	1,80	8,75	173,14	1173,24
2º TRIM 95	242,13	88,52	7,78	85,92	241,94	61,45	83,33	156,94	1,61	9,20	155,56	1134,37
3º TRIM 95	247,91	92,02	7,35	96,80	252,43	62,55	80,51	152,42	1,73	10,04	154,96	1158,72
4º TRIM 95	273,81	97,91	7,77	102,99	268,33	64,27	78,20	158,76	2,60	13,05	193,91	1261,59
1º TRIM 96	293,27	95,92	6,50	102,81	269,03	61,52	73,42	160,33	3,06	15,86	231,34	1313,07
2º TRIM 96	282,28	107,37	8,10	107,31	284,26	68,81	80,05	179,16	3,31	14,98	211,17	1346,81
3º TRIM 96	276,96	110,88	9,69	112,97	291,75	71,54	82,60	193,44	3,33	14,88	203,84	1371,88
4º TRIM 96	305,40	109,08	9,37	111,24	306,77	71,66	76,00	192,54	3,71	15,87	242,59	1444,24
1º TRIM 97	310,87	101,35	8,08	105,29	287,23	64,38	72,30	174,68	3,79	19,01	281,99	1428,98
2º TRIM 97	303,18	118,37	9,88	116,67	316,10	66,86	82,51	203,04	3,82	20,32	262,89	1503,64
3º TRIM 97	299,12	118,81	10,42	131,00	330,52	76,05	87,07	216,04	3,56	21,06	257,92	1551,58
4º TRIM 97	322,02	117,21	10,14	133,82	344,62	79,17	87,41	213,34	3,37	20,44	284,97	1616,52
(Indices - Base 1º Trim.93 = 100)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1º TRIM 93	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2º TRIM 93	95,065	118,762	132,274	102,014	108,446	102,811	125,467	118,766	109,416	88,943	91,439	106,587
3º TRIM 93	95,962	123,084	151,842	106,336	115,705	112,315	135,752	127,989	113,312	91,707	92,967	112,012
4º TRIM 93	99,093	115,902	160,229	111,395	115,883	116,718	132,336	128,581	111,039	106,016	105,049	113,941
1º TRIM 94	102,138	95,145	120,544	110,381	105,168	103,799	107,409	115,048	107,464	123,027	125,849	107,722
2º TRIM 94	101,679	109,089	150,433	109,454	112,282	105,206	139,634	133,352	111,345	110,482	107,601	113,675
3º TRIM 94	100,227	110,148	152,486	114,262	123,307	111,973	127,426	142,330	80,297	98,396	118,524	117,678
4º TRIM 94	117,850	108,968	114,967	127,722	133,501	119,004	114,560	148,017	61,705	107,402	147,836	127,563
1º TRIM 95	114,615	98,658	114,359	122,751	126,558	109,338	100,127	128,889	58,578	142,280	164,332	121,814
2º TRIM 95	112,000	94,469	98,793	132,124	119,638	99,831	103,881	128,890	52,227	149,635	147,644	117,779
3º TRIM 95	114,675	98,205	93,342	148,853	124,824	101,621	100,361	125,177	56,276	163,299	147,076	120,306
4º TRIM 95	126,650	104,490	98,744	158,367	132,683	104,416	97,477	130,389	84,356	212,242	184,049	130,987
1º TRIM 96	135,653	102,371	82,597	158,102	133,032	99,945	91,528	131,679	99,454	257,927	219,574	136,333
2º TRIM 96	130,572	114,588	102,865	165,023	140,562	111,801	99,792	147,142	107,548	243,625	200,423	139,835
3º TRIM 96	128,111	118,338	123,114	173,721	144,266	116,229	102,971	158,868	108,050	241,943	193,472	142,439
4º TRIM 96	141,264	116,415	119,098	171,053	151,692	116,432	94,739	158,132	120,575	258,096	230,249	149,951
1º TRIM 97	143,797	108,168	102,668	161,912	142,032	104,594	90,125	143,466	123,205	309,122	267,641	148,367
2º TRIM 97	140,236	126,334	125,480	179,407	156,307	108,635	102,856	166,754	124,010	330,403	249,519	156,119
3º TRIM 97	138,359	126,796	132,424	201,441	163,440	123,558	108,541	177,435	115,660	342,430	244,799	161,096
4º TRIM 97	148,954	125,093	128,836	205,788	170,410	128,631	108,961	175,211	109,569	332,359	270,470	167,838
Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por Edenor, Edesur  y CAMMESA, sujeto a revisión.

DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA PARA GRANDES USUARIOS

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 (En Valores Físicos - GWh)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL 1993	280,60	36,56	1,53	317,17	592,80	305,61	597,72	43,12	0,00	1,22	90,03	2266,36
TOTAL 1994	305,83	35,10	1,63	323,11	674,93	343,04	688,08	40,92	0,02	1,59	99,18	2513,43
TOTAL 1995	352,95	26,19	1,45	319,70	760,88	324,06	685,14	39,65	0,27	1,06	114,16	2625,50
TOTAL 1996	383,10	26,79	1,32	318,03	866,17	334,48	757,24	46,19	0,50	1,66	136,02	2871,48
TOTAL 1997	411,62	32,15	1,66	313,56	923,48	463,18	803,89	50,95	3,10	1,09	165,74	3170,42
1º TRIM 93	64,69	7,83	0,36	76,33	141,00	67,62	130,89	8,93	0,00	0,31	22,18	520,14
2º TRIM 93	68,60	9,50	0,40	78,83	157,80	69,42	146,48	11,25	0,00	0,24	21,58	564,10
3º TRIM 93	75,58	9,71	0,38	80,52	173,73	80,02	161,77	11,67	0,00	0,36	20,10	613,84
4º TRIM 93	71,74	9,53	0,39	81,49	120,26	88,55	158,58	11,27	0,00	0,31	26,17	568,29
1º TRIM 94	69,32	7,30	0,36	80,11	148,30	79,14	175,86	8,33	0,00	0,29	25,41	594,42
2º TRIM 94	83,92	10,24	0,43	77,83	169,69	76,09	183,29	10,81	0,00	0,30	25,90	638,50
3º TRIM 94	75,78	9,14	0,43	83,55	174,20	79,97	190,92	10,84	0,00	0,50	23,64	648,97
4º TRIM 94	76,82	8,42	0,40	81,62	182,74	107,84	138,02	10,93	0,02	0,50	24,24	631,55
1º TRIM 95	82,30	6,60	0,35	81,73	192,35	95,66	153,75	9,49	0,05	0,33	31,76	654,38
2º TRIM 95	88,52	6,91	0,38	80,12	188,14	82,80	175,48	9,69	0,06	0,29	28,64	661,04
3º TRIM 95	90,22	6,86	0,38	77,64	201,01	71,40	196,25	10,22	0,09	0,24	25,68	679,98
4º TRIM 95	91,91	5,83	0,34	80,20	179,37	74,20	159,65	10,24	0,06	0,20	28,08	630,09
1º TRIM 96	88,72	4,99	0,32	77,25	202,29	74,61	175,27	9,42	0,12	0,84	37,65	671,45
2º TRIM 96	97,72	5,80	0,34	80,52	215,02	72,53	192,29	11,88	0,11	0,33	34,30	710,85
3º TRIM 96	94,59	8,51	0,33	82,30	225,19	84,38	199,15	12,48	0,13	0,28	30,97	738,31
4º TRIM 96	102,06	7,49	0,33	77,95	223,67	102,96	190,54	12,41	0,14	0,21	33,11	750,87
1º TRIM 97	100,45	7,06	0,33	76,36	198,20	110,74	156,15	11,01	0,17	0,24	44,56	705,28
2º TRIM 97	115,23	7,57	0,38	66,65	241,41	120,05	206,65	13,64	0,94	0,25	37,12	809,90
3º TRIM 97	101,90	9,38	0,48	85,91	244,74	111,05	213,66	13,25	0,80	0,35	37,25	818,77
4º TRIM 97	94,04	8,13	0,46	84,63	239,14	121,33	227,44	13,04	1,19	0,25	46,81	836,47
(Indices - Base 1º Trim.93 = 100)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1º TRIM 93	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2º TRIM 93	106,051	121,280	110,440	103,278	111,918	102,664	111,907	125,986		79,076	97,277	108,452
3º TRIM 93	116,839	124,035	103,107	105,493	123,212	118,348	123,588	130,759		116,772	90,605	118,015
4º TRIM 93	110,910	121,704	107,493	106,760	85,293	130,958	121,150	126,193		101,477	117,959	109,257
1º TRIM 94	107,159	93,192	100,056	104,960	105,179	117,042	134,351	93,346		93,907	114,520	114,281
2º TRIM 94	129,738	130,841	117,142	101,971	120,346	112,526	140,032	121,092		97,235	116,747	122,756
3º TRIM 94	117,145	116,751	118,779	109,460	123,549	118,270	145,856	121,446		162,062	106,560	124,769
4º TRIM 94	118,758	107,596	111,074	106,928	129,603	159,484	105,441	122,469		164,011	109,251	121,420
1º TRIM 95	127,231	84,350	96,348	107,075	136,421	141,469	117,460	106,326		109,101	143,182	125,810
2º TRIM 95	136,843	88,240	104,088	104,972	133,433	122,454	134,064	108,572		94,142	129,108	127,089
3º TRIM 95	139,468	87,564	103,850	101,721	142,563	105,598	149,932	114,494		76,968	115,736	130,732
4º TRIM 95	142,094	74,407	94,332	105,076	127,216	109,738	121,971	114,670		65,887	126,564	121,140
1º TRIM 96	137,158	63,718	87,043	101,210	143,466	110,336	133,899	105,460		272,494	169,708	129,092
2º TRIM 96	151,072	74,080	94,672	105,496	152,497	107,266	146,902	133,095		108,062	154,601	136,666
3º TRIM 96	146,232	108,749	91,088	107,823	159,707	124,794	152,147	139,743		91,846	139,584	141,945
4º TRIM 96	157,787	95,675	89,742	102,128	158,633	152,276	145,566	139,023		67,391	149,234	144,360
1º TRIM 97	155,285	90,165	90,957	100,048	140,564	163,777	119,297	123,355		79,156	200,877	135,596
2º TRIM 97	178,139	96,736	104,479	87,325	171,215	177,548	157,872	152,797		81,559	167,338	155,709
3º TRIM 97	157,530	119,844	132,693	112,552	173,573	164,237	163,230	148,397		112,941	167,912	157,414
4º TRIM 97	145,386	103,892	126,625	110,880	169,601	179,442	173,758	146,092		81,262	210,994	160,818
Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por Eseba, Eden, Edes, Edea y CAMMESA, sujeto a revisión.

DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA PARA GRANDES USUARIOS

PROVINCIA DE CORDOBA

 (En Valores Físicos - GWh)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL 1993	125,85	4,48	1,10	31,28	193,37	148,56	18,04	221,39	0,40	3,97	65,41	813,87
TOTAL 1994	195,47	7,68	1,46	35,71	208,23	127,08	16,49	217,84	0,40	5,32	93,06	908,74
TOTAL 1995	181,71	11,62	1,42	39,35	198,26	96,04	13,92	197,10	0,13	5,59	104,08	849,22
TOTAL 1996	192,33	8,39	1,52	23,18	181,05	108,97	16,12	222,78	0,08	5,05	111,40	870,87
TOTAL 1997	176,53	12,41	1,80	8,24	206,21	124,02	23,02	294,47	3,30	4,10	164,35	1018,46
1º TRIM 93	30,81	0,91	0,22	5,98	45,43	34,00	3,58	47,96	0,08	0,93	17,89	187,79
2º TRIM 93	28,90	1,31	0,31	8,04	45,56	39,08	4,69	56,75	0,07	0,93	14,63	200,29
3º TRIM 93	30,29	1,19	0,31	9,03	50,67	37,44	4,87	59,38	0,09	1,12	15,08	209,47
4º TRIM 93	35,85	1,07	0,26	8,23	51,72	38,04	4,90	57,30	0,15	0,99	17,81	216,32
1º TRIM 94	42,28	1,16	0,34	8,21	50,57	32,83	3,94	45,95	0,10	1,20	23,15	209,72
2º TRIM 94	46,21	2,26	0,38	9,41	56,15	32,37	4,09	54,39	0,10	1,35	22,38	229,09
3º TRIM 94	52,47	2,05	0,38	10,05	51,05	26,00	4,29	58,96	0,09	1,38	21,90	228,60
4º TRIM 94	54,50	2,21	0,37	8,05	50,46	35,89	4,16	58,53	0,11	1,40	25,63	241,32
1º TRIM 95	48,82	1,81	0,31	9,66	53,52	25,01	3,43	50,61	0,07	1,39	29,94	224,57
2º TRIM 95	48,52	2,96	0,33	10,31	55,34	25,85	3,54	50,83	0,01	1,39	26,11	225,19
3º TRIM 95	45,34	3,50	0,40	10,32	52,07	23,37	3,66	48,40	0,01	1,40	22,97	211,44
4º TRIM 95	39,03	3,35	0,38	9,07	37,33	21,81	3,28	47,27	0,04	1,40	25,06	188,03
1º TRIM 96	41,61	2,17	0,37	8,06	30,83	22,21	3,01	34,89	0,05	1,69	27,39	172,27
2º TRIM 96	45,15	2,38	0,37	11,03	47,93	22,60	3,66	49,51	0,03	1,37	22,45	206,49
3º TRIM 96	55,09	1,88	0,38	2,23	52,57	32,17	4,75	82,96	0,00	0,90	26,52	259,46
4º TRIM 96	50,48	1,96	0,39	1,87	49,73	31,99	4,69	55,42	0,00	1,08	35,04	232,65
1º TRIM 97	43,81	2,51	0,32	2,28	47,31	29,51	4,01	55,28	0,00	0,85	38,38	224,27
2º TRIM 97	43,43	2,85	0,42	1,47	53,73	30,59	5,81	81,89	0,22	0,86	35,95	257,22
3º TRIM 97	45,75	3,53	0,53	2,35	49,75	28,94	6,79	81,22	1,61	1,16	39,12	260,76
4º TRIM 97	43,54	3,53	0,54	2,14	55,41	34,98	6,40	76,07	1,47	1,23	50,90	276,21
(Indices - Base 1º Trim.93 = 100)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1º TRIM 93	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2º TRIM 93	93,823	143,069	141,092	134,387	100,292	114,928	131,201	118,336	81,135	100,841	81,809	106,653
3º TRIM 93	98,319	130,702	142,649	150,860	111,527	110,106	136,226	123,814	108,392	121,260	84,272	111,545
4º TRIM 93	116,361	116,914	117,874	137,438	113,838	111,887	136,922	119,489	185,614	106,614	99,564	115,190
1º TRIM 94	137,249	126,889	152,654	137,128	111,314	96,542	110,294	95,815	118,863	129,054	129,423	111,679
2º TRIM 94	149,998	247,059	171,058	157,210	123,609	95,199	114,476	113,422	118,433	145,226	125,114	121,994
3º TRIM 94	170,329	224,210	172,541	167,909	112,364	76,461	119,943	122,934	104,531	148,654	122,399	121,733
4º TRIM 94	176,919	241,816	167,283	134,502	111,084	105,539	116,424	122,054	132,806	150,803	143,266	128,504
1º TRIM 95	158,471	197,695	139,892	161,414	117,809	73,551	95,898	105,530	85,746	149,841	167,368	119,582
2º TRIM 95	157,503	323,964	151,879	172,196	121,809	76,014	99,011	105,987	11,172	150,301	145,939	119,913
3º TRIM 95	147,169	383,424	179,517	172,363	114,614	68,728	102,369	100,917	12,338	151,365	128,416	112,591
4º TRIM 95	126,674	366,833	172,719	151,510	82,178	64,154	91,773	98,561	52,645	151,338	140,093	100,127
1º TRIM 96	135,049	236,909	168,527	134,736	67,862	65,317	84,081	72,756	60,239	182,798	153,081	91,736
2º TRIM 96	146,561	260,818	170,081	184,223	105,509	66,463	102,392	103,242	33,302	148,157	125,485	109,957
3º TRIM 96	178,824	205,844	171,447	37,252	115,712	94,618	132,934	172,981	0,000	97,613	148,263	138,164
4º TRIM 96	163,844	214,557	177,951	31,185	109,457	94,097	131,219	115,563	0,000	116,215	195,892	123,888
1º TRIM 97	142,205	274,120	143,464	38,035	104,146	86,797	112,207	115,277	0,000	92,005	214,568	119,424
2º TRIM 97	140,985	311,326	188,825	24,556	118,282	89,967	162,478	170,761	262,855	92,409	200,936	136,969
3º TRIM 97	148,497	386,669	239,708	39,201	109,508	85,108	189,971	169,363	1936,379	125,536	218,700	138,857
4º TRIM 97	141,318	385,855	246,521	35,823	121,972	102,878	178,913	158,614	1764,406	133,123	284,509	147,083
Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por  EPEC y CAMMESA, sujeto a revisión.

EVOLUCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA (en GWh)

DEMANDA NETA DEL M.E.M.

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBR	DICIEMBRE	TOTAL
1994	4229	3807	4369	4032	4327	4421	4658	4458	4237	4225	4260	4860	51883
1995	4573	4071	4599	4187	4445	4641	4778	4701	4211	4325	4460	4782	53773
1996	4723	4469	4917	4496	4767	4937	5244	4782	4584	4779	4824	5159	57681
1997	5385	4598	5116	4983	5201	5223	5457	5274	5012	5212	5127	5395	61982
CREC.95/94	8,14%	6,93%	5,26%	3,85%	2,73%	4,97%	2,58%	5,45%	-0,61%	2,37%	4,69%	-1,60%	3,64%
CREC.96/95	3,28%	9,78%	6,91%	7,37%	7,24%	6,39%	9,75%	1,72%	8,86%	10,50%	8,16%	7,88%	7,27%
CREC.97/96	14,02%	2,89%	4,05%	10,83%	9,10%	5,78%	4,07%	10,28%	9,34%	9,06%	6,28%	4,57%	7,46%
DEMANDA NETA DEL M.E.M.- JURISD. CAPITAL Y GBA, CORDOBA Y BUENOS AIRES

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBR	DICIEMBRE	TOTAL
1994	2767	2538	2906	2703	2902	2998	3161	3030	2827	2782	2809	3197	34620
1995	2958	2663	3069	2755	2907	3106	3220	3142	2783	2839	2901	3080	35422
1996	3086	2899	3233	2949	3143	3263	3494	3156	3022	3099	3094	3330	37768
1997	3457	2962	3297	3224	3385	3436	3589	3460	3267	3349	3276	3406	40109
CREC.95/94	6,90%	4,93%	5,59%	1,92%	0,18%	3,59%	1,85%	3,71%	-1,54%	2,03%	3,27%	-3,66%	2,32%
CREC.96/95	4,33%	8,86%	5,36%	7,04%	8,11%	5,06%	8,53%	0,44%	8,59%	9,18%	6,66%	8,12%	6,62%
CREC.97/96	12,02%	2,17%	1,98%	9,33%	7,71%	5,30%	2,72%	9,63%	8,11%	8,07%	5,88%	2,29%	6,20%
DEMANDA DE LOS GRANDES USUARIOS-JURISD. CAPITAL Y GBA, CORDOBA Y BUENOS AIRES *

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBR	DICIEMBRE	TOTAL
1994	639	580	623	637	658	668	641	692	678	689	681	732	7917
1995	674	665	713	683	665	672	672	698	680	707	709	664	8203
1996	670	716	771	763	772	729	796	792	782	807	810	811	9219
1997	767	784	807	858	846	867	865	881	885	911	943	875	10290
CREC.95/94	5,59%	14,68%	14,40%	7,14%	1,18%	0,73%	4,80%	0,85%	0,37%	2,66%	4,10%	-9,29%	3,61%
CREC.96/95	-0,65%	7,66%	8,18%	11,72%	16,03%	8,46%	18,44%	13,43%	14,98%	14,11%	14,29%	22,13%	12,39%
CREC.97/96	14,55%	9,51%	4,66%	12,44%	9,63%	18,83%	8,66%	11,30%	13,18%	12,95%	16,40%	7,91%	11,62%
*Incluye Grandes Usuarios correspondientes a los Sectores de Industria, Construcción y Comercio.

DEMANDA DE LOS GRANDES USUARIOS DEL SECTOR MANUFACTURERO-JURISD. CAPITAL Y GBA, CORDOBA Y BUENOS AIRES

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBR	DICIEMBRE	TOTAL
1994	574	518	560	578	604	611	585	632	615	625	611	651	7164
1995	590	584	633	603	596	600	602	626	607	630	620	568	7259
1996	561	614	666	660	678	641	703	700	690	708	702	690	8014
1997	634	655	685	731	726	757	750	759	765	787	809	729	8786
CREC.95/94	2,80%	12,72%	13,14%	4,38%	-1,21%	-1,79%	2,79%	-0,92%	-1,35%	0,82%	1,41%	-12,76%	1,33%
CREC.96/95	-4,91%	5,25%	5,29%	9,43%	13,74%	6,89%	16,78%	11,72%	13,69%	12,47%	13,22%	21,36%	10,39%
CREC.97/96	12,90%	6,60%	2,78%	10,73%	6,99%	18,03%	6,77%	8,47%	10,90%	11,14%	15,21%	5,66%	9,63%
Fuente: Secretaría de Energía, sujeto a revisión

DEMANDAS NETAS (GWh)

	Dda. Neta MEM	Dda. Neta MEM	Grandes	G.U.
Período	Total País	Región (*)	Usuarios (**)	Manufactura (***)
1º trim.1993	11550	7812	1671	1518
2º trim.1993	12158	8302	1791	1652
3º trim.1993	12855	8814	1902	1762
4º trim.1993	12201	8061	1882	1720
1º trim.1994	12405	8211	1842	1651
2º trim.1994	12780	8603	1962	1792
3º trim.1994	13353	9018	2011	1833
4º trim.1994	13345	8788	2101	1887
1º trim.1995	13243	8690	2052	1807
2º trim.1995	13273	8768	2021	1799
3º trim.1995	13690	9145	2050	1835
4º trim.1995	13567	8819	2080	1818
1º trim.1996	14109	9218	2157	1842
2º trim.1996	14200	9355	2264	1980
3º trim.1996	14610	9672	2370	2092
4º trim.1996	14762	9523	2428	2100
1º trim.1997	15099	9716	2359	1973
2º trim.1997	15407	10045	2571	2213
3º trim.1997	15743	10316	2631	2274
4º trim.1997	15734	10031	2729	2325
Indices - Base 1º Trim.1993 = 100

1º trim.1993	100,00	100,00	100,00	100,00
2º trim.1993	105,26	106,28	107,18	108,83
3º trim.1993	111,29	112,83	113,82	116,07
4º trim.1993	105,63	103,20	112,63	113,31
1º trim.1994	107,40	105,11	110,21	108,79
2º trim.1994	110,65	110,13	117,44	118,07
3º trim.1994	115,61	115,44	120,35	120,73
4º trim.1994	115,54	112,50	125,76	124,33
1º trim.1995	114,65	111,24	122,81	119,03
2º trim.1995	114,91	112,24	120,92	118,54
3º trim.1995	118,52	117,06	122,69	120,87
4º trim.1995	117,46	112,90	124,46	119,76
1º trim.1996	122,15	118,00	129,09	121,35
2º trim.1996	122,94	119,76	135,50	130,41
3º trim.1996	126,49	123,81	141,81	137,83
4º trim.1996	127,81	121,91	145,29	138,33
1º trim.1997	130,72	124,38	141,14	130,01
2º trim.1997	133,38	128,59	153,85	145,81
3º trim.1997	136,30	132,06	157,46	149,82
4º trim.1997	136,22	128,41	163,33	153,14
Fuente: Secretaría de Energía, sujetos a revisión.

(*) Demanda Neta de la Región (EDENOR, EDESUR, EDELAP, EPEC, Eden, Edes, Edea y ESEBA)

(**) Demanda de los Grandes Usuarios de la Muestra  (EDENOR, EDESUR, EPEC, Edea, Eden, Edes, ESEBA, y MEM de las mismas áreas)

(***) Idem (**), excluyendo rubros Construcción y Comercio (CIIU 5 y 6)


5 . EVOLUCION DE LA DEMANDA DE LOS GU PARA EL AÑO 1997/96 CON LA INCORPORACION DE LAS AREAS DE EDELAP Y DE LA PROVINCIA DE SANTA
5 . EVOLUCION DE LA DEMANDA DE LOS GU PARA EL AÑO 1997/96 CON LA INCORPORACION DE LAS AREAS DE EDELAP Y DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.

Incorporando las áreas de EDELAP y la Provincia de Santa Fe, la muestra bajo análisis eleva sus participaciones; para el año 1996 la demanda agregada de la región alcanza así el 68,9% del total país, el consumo industrial pasa de 49% a 61% del total industrial del país y la demanda de los Grandes Usuarios de la región de esta muestra ascienden al 77% de la demanda industrial del mismo mercado.

Es necesario aclarar que idénticamente a la muestra anterior, en esta ampliación se toman también los Grandes Usuarios de las Distribuidoras y los GUMA y GUME agentes del M.E.M. de las áreas respectivas, y no se incluyen los clientes de Cooperativas o agentes del M.E.M. ex-clientes de Cooperativas.

Los primeros resultados de la incorporación a la muestra de las áreas de EDELAP y la Provincia de Santa Fe arrojaron un crecimiento de 10,70% para el año 1997 con respecto 1996, este resultado es levemente inferior al 11,62% observado sin la inclusión de las nuevas áreas.

En cuanto a los crecimientos observados por trimestre, es evidente la mayor tasa para el 2º trimestre de 1997 con respecto al mismo período de 1996 con un 13,65%, y luego, si bien las tasas son inferiores muestran una tendencia a la suba a valores más constantes.

Teniendo en cuenta el sector de actividad las variaciones obtenidas se muestran en el siguiente gráfico, y presentan todos los rubros igual tendencia que la muestra anterior, para lo cual valen las mismas citas relacionadas con la evolución de la producción de la economía en su conjunto descriptas en el apartado 3-4-, pero con algunas excepciones, en donde se observan diferencias más marcadas en las tasas de crecimiento. Los rubros que presentan diferencias son Industria de la Madera (CIIU 33), Fabricación de Sustancias Químicas (CIIU 35) y Metálicas Básicas (CIIU 37). En cuanto al CIIU 33 adquiere en este caso un crecimiento de 9,11% contra 15,02% para el caso anterior, el rubro 35 presenta una tasa de 12,42%, contra 9,51% y el rubro 37 un crecimiento de 5,26% contra 6,52% de la muestra anterior aunque, debido a que como se indicara en el apartado 3-, en este último rubro se incluyen las grandes empresas del sector residentes en las áreas incorporadas.

La participación de cada rubro en el total de la muestra también es muy similar a la muestra anterior; con excepción del rubro CIIU 37, que en este caso asciende a un 18% de participación contra un 11%, por las razones mencionadas en el párrafo precedente, y el rubro 33, que si bien su participación es baja en ambas, toma más importancia en este caso.

Analizando jurisdicción por jurisdicción, la mayor tasa es presentada por el área de EDELAP con 20,19%, siguiéndole la Provincia de Córdoba con un crecimiento de 16,95%; pero estas dos áreas presentan una baja participación en el total de la muestra, que asciende a 6% y 7% respectivamente. Las áreas de mayor participación son: EDENOR y EDESUR con un 45%, que crece 11,41%; Provincia de Buenos Aires participa con un 23% y su consumo ha variado 10,41%; y finalmente la Provincia de Santa Fe cuya participación asciende a 19% y presenta la tasa de crecimiento más baja de 4,55%, siempre comparando el año 1997 respecto a 1996.

En cuanto a la comparación de la evolución de estos GU con respecto a las Demandas Netas del M.E.M. del país y de la región se observan distintas tasas de crecimiento, que se muestran en el gráfico que se anexa, evidenciando la mayor tasa para la Demanda de Grandes Usuarios, que asciende a 10,7%.

DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA PARA GRANDES USUARIOS

CAPITAL FEDERAL Y GBA, PCIAS. DE BS.AS., SANTA FE Y CORDOBA

 (En Valores Físicos - GWh)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL 1996	2398,98	548,99	76,43	842,04	2881,37	742,83	2294,11	1219,35	15,48	69,11	1276,25	12364,94
TOTAL 1997	2473,06	605,03	83,39	875,48	3139,79	901,36	2503,89	1397,74	22,79	89,58	1590,97	13683,08
1º TRIM 96	597,17	123,30	14,90	206,96	646,47	165,20	543,25	257,11	3,55	18,63	330,12	2906,65
2º TRIM 96	585,06	136,75	18,06	213,47	693,14	169,27	612,74	295,78	3,85	16,89	300,98	3046,00
3º TRIM 96	586,59	145,45	21,81	213,40	763,85	194,77	570,82	347,57	3,86	16,22	294,82	3159,16
4º TRIM 96	630,16	143,48	21,66	208,21	777,91	213,59	567,30	318,90	4,23	17,36	350,32	3253,12
1º TRIM 97	600,53	137,27	18,91	199,04	707,28	211,26	516,80	293,25	4,30	20,37	403,36	3112,37
2º TRIM 97	639,19	154,87	20,27	201,93	808,89	225,03	647,91	357,60	5,42	21,73	379,02	3461,86
3º TRIM 97	618,30	159,26	23,21	236,91	794,94	222,35	647,36	377,66	6,48	23,56	381,97	3492,00
4º TRIM 97	615,04	153,62	21,00	237,61	828,68	242,72	691,81	369,23	6,59	23,92	426,63	3616,85
(Indices - Base 1º Trim.96 = 100)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1º TRIM 96	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2º TRIM 96	97,972	110,907	121,227	103,147	107,220	102,464	112,790	115,041	108,457	90,689	91,174	104,794
3º TRIM 96	98,228	117,966	146,373	103,111	118,157	117,903	105,075	135,184	108,735	87,079	89,308	108,687
4º TRIM 96	105,524	116,366	145,403	100,607	120,332	129,294	104,427	124,034	119,078	93,212	106,119	111,920
1º TRIM 97	100,562	111,328	126,919	96,172	109,407	127,886	95,131	114,059	121,117	109,332	122,187	107,078
2º TRIM 97	107,037	125,600	136,067	97,569	125,125	136,220	119,265	139,087	152,681	116,655	114,812	119,102
3º TRIM 97	103,538	129,165	155,815	114,471	122,966	134,594	119,164	146,886	182,715	126,486	115,706	120,138
4º TRIM 97	102,993	124,590	140,939	114,810	128,185	146,925	127,346	143,609	185,654	128,424	129,235	124,434
Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por Edenor, Edesur, Edelap, Eseba, Edes, Eden, Edea, EPEC, EPESF y CAMMESA, sujeto a revisión.

CAPITAL FEDERAL Y GBA (EDESUR Y EDENOR)

 (En Valores Físicos - GWh)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL 1996	1157,91	423,25	33,66	434,33	1151,80	273,53	312,08	725,47	13,42	61,60	888,94	5476,00
TOTAL 1997	1235,19	455,75	38,52	486,78	1278,48	286,46	329,29	807,10	14,55	80,83	1087,77	6100,72
1º TRIM 96	293,27	95,92	6,50	102,81	269,03	61,52	73,42	160,33	3,06	15,86	231,34	1313,07
2º TRIM 96	282,28	107,37	8,10	107,31	284,26	68,81	80,05	179,16	3,31	14,98	211,17	1346,81
3º TRIM 96	276,96	110,88	9,69	112,97	291,75	71,54	82,60	193,44	3,33	14,88	203,84	1371,88
4º TRIM 96	305,40	109,08	9,37	111,24	306,77	71,66	76,00	192,54	3,71	15,87	242,59	1444,24
1º TRIM 97	310,87	101,35	8,08	105,29	287,23	64,38	72,30	174,68	3,79	19,01	281,99	1428,98
2º TRIM 97	303,18	118,37	9,88	116,67	316,10	66,86	82,51	203,04	3,82	20,32	262,89	1503,64
3º TRIM 97	299,12	118,81	10,42	131,00	330,52	76,05	87,07	216,04	3,56	21,06	257,92	1551,58
4º TRIM 97	322,02	117,21	10,14	133,82	344,62	79,17	87,41	213,34	3,37	20,44	284,97	1616,52
(Indices - Base 1º Trim.96 = 100)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1º TRIM 96	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2º TRIM 96	96,254	111,934	124,538	104,378	105,661	111,862	109,029	111,743	108,138	94,455	91,278	102,569
3º TRIM 96	94,440	115,597	149,054	109,879	108,444	116,293	112,502	120,648	108,643	93,803	88,113	104,479
4º TRIM 96	104,136	113,719	144,193	108,192	114,027	116,496	103,508	120,089	121,238	100,065	104,862	109,989
1º TRIM 97	106,003	105,662	124,301	102,410	106,766	104,652	98,467	108,952	123,881	119,848	121,891	108,827
2º TRIM 97	103,378	123,408	151,918	113,476	117,496	108,694	112,377	126,637	124,691	128,099	113,638	114,513
3º TRIM 97	101,995	123,859	160,326	127,413	122,858	123,626	118,588	134,748	116,295	132,762	111,488	118,164
4º TRIM 97	109,805	122,196	155,982	130,162	128,097	128,702	119,048	133,059	110,171	128,857	123,180	123,110
Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por Edenor, Edesur y CAMMESA, sujeto a revisión.

DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA PARA GRANDES USUARIOS

CAPITAL FEDERAL Y GBA (EDELAP)

 (En Valores Físicos - GWh)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL 1996	20,26	1,84	0,45	9,99	466,51	8,64	99,30	56,99	1,49	0,18	23,99	689,64
TOTAL 1997	18,34	3,27	0,39	9,87	591,79	10,66	105,76	55,66	1,83	2,79	28,53	828,90
1º TRIM 96	4,85	0,46	0,08	2,69	113,50	2,37	21,41	12,83	0,32	0,05	6,17	164,73
2º TRIM 96	5,27	0,56	0,12	2,30	113,34	2,21	26,25	14,05	0,40	0,03	5,63	170,16
3º TRIM 96	5,22	0,44	0,12	2,34	116,19	2,02	25,68	15,28	0,40	0,04	5,56	173,29
4º TRIM 96	4,92	0,37	0,12	2,66	123,49	2,04	25,95	14,82	0,38	0,07	6,63	181,46
1º TRIM 97	3,78	0,67	0,10	2,67	140,28	2,34	21,36	12,20	0,33	0,09	7,39	191,23
2º TRIM 97	3,90	0,43	0,11	2,44	157,39	2,74	28,27	13,81	0,44	0,09	6,79	216,43
3º TRIM 97	4,78	0,85	0,08	2,33	141,07	2,73	28,33	15,44	0,51	0,76	6,74	203,62
4º TRIM 97	5,88	1,31	0,11	2,43	153,05	2,84	27,80	14,20	0,55	1,85	7,61	217,62
(Indices - Base 1º Trim.96 = 100)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1º TRIM 96	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2º TRIM 96	108,599	122,512	144,116	85,450	99,862	93,502	122,612	109,479	125,284	52,411	91,245	103,296
3º TRIM 96	107,690	95,240	143,431	86,960	102,374	85,160	119,942	119,093	126,504	76,102	90,052	105,195
4º TRIM 96	101,461	81,016	149,999	99,006	108,800	86,316	121,228	115,490	118,682	140,204	107,358	110,155
1º TRIM 97	77,859	146,281	119,123	99,405	123,601	98,894	99,787	95,097	104,160	185,110	119,799	116,088
2º TRIM 97	80,372	94,348	134,939	90,825	138,672	115,970	132,034	107,640	139,402	179,922	110,018	131,382
3º TRIM 97	98,536	184,896	90,581	86,586	124,295	115,558	132,331	120,298	160,000	1539,057	109,212	123,610
4º TRIM 97	121,255	285,187	130,072	90,267	134,847	119,796	129,828	110,684	174,189	3739,020	123,214	132,109
Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por Edelap y CAMMESA, sujeto a revisión.

DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA PARA GRANDES USUARIOS

PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ESEBA, EDEN, EDES, EDEA)

 (En Valores Físicos - GWh)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL 1996	383,10	26,79	1,32	318,03	866,17	334,48	757,24	46,19	0,50	1,66	136,02	2871,48
TOTAL 1997	411,62	32,15	1,66	313,56	923,48	463,18	803,89	50,95	3,10	1,09	165,74	3170,42
1º TRIM 96	88,72	4,99	0,32	77,25	202,29	74,61	175,27	9,42	0,12	0,84	37,65	671,45
2º TRIM 96	97,72	5,80	0,34	80,52	215,02	72,53	192,29	11,88	0,11	0,33	34,30	710,85
3º TRIM 96	94,59	8,51	0,33	82,30	225,19	84,38	199,15	12,48	0,13	0,28	30,97	738,31
4º TRIM 96	102,06	7,49	0,33	77,95	223,67	102,96	190,54	12,41	0,14	0,21	33,11	750,87
1º TRIM 97	100,45	7,06	0,33	76,36	198,20	110,74	156,15	11,01	0,17	0,24	44,56	705,28
2º TRIM 97	115,23	7,57	0,38	66,65	241,41	120,05	206,65	13,64	0,94	0,25	37,12	809,90
3º TRIM 97	101,90	9,38	0,48	85,91	244,74	111,05	213,66	13,25	0,80	0,35	37,25	818,77
4º TRIM 97	94,04	8,13	0,46	84,63	239,14	121,33	227,44	13,04	1,19	0,25	46,81	836,47
(Indices - Base 1º Trim.96 = 100)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1º TRIM 96	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2º TRIM 96	110,145	116,263	108,764	104,235	106,295	97,218	109,711	126,204	94,136	39,657	91,099	105,867
3º TRIM 96	106,616	170,673	104,647	106,533	111,320	113,104	113,628	132,507	109,597	33,706	82,250	109,956
4º TRIM 96	115,040	150,153	103,100	100,906	110,572	138,012	108,713	131,824	114,751	24,731	87,936	111,827
1º TRIM 97	113,217	141,507	104,496	98,852	97,977	148,435	89,095	116,968	146,415	29,049	118,367	105,038
2º TRIM 97	129,879	151,819	120,030	86,281	119,342	160,916	117,904	144,886	792,619	29,931	98,604	120,619
3º TRIM 97	114,853	188,085	152,445	111,206	120,985	148,852	121,905	140,714	677,168	41,447	98,942	121,939
4º TRIM 97	105,999	163,050	145,474	109,554	118,216	162,633	129,768	138,527	1006,943	29,822	124,328	124,576
Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por Eseba, Eden, Edes, Edea y CAMMESA, sujeto a revisión.

DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA PARA GRANDES USUARIOS

PROVINCIA DE CORDOBA (EPEC)

 (En Valores Físicos - GWh)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL 1996	192,33	8,39	1,52	23,18	181,05	108,97	16,12	222,78	0,08	5,05	111,40	870,87
TOTAL 1997	176,53	12,41	1,80	8,24	206,21	124,02	23,02	294,47	3,30	4,10	164,35	1018,46
1º TRIM 96	41,61	2,17	0,37	8,06	30,83	22,21	3,01	34,89	0,05	1,69	27,39	172,27
2º TRIM 96	45,15	2,38	0,37	11,03	47,93	22,60	3,66	49,51	0,03	1,37	22,45	206,49
3º TRIM 96	55,09	1,88	0,38	2,23	52,57	32,17	4,75	82,96	0,00	0,90	26,52	259,46
4º TRIM 96	50,48	1,96	0,39	1,87	49,73	31,99	4,69	55,42	0,00	1,08	35,04	232,65
1º TRIM 97	43,81	2,51	0,32	2,28	47,31	29,51	4,01	55,28	0,00	0,85	38,38	224,27
2º TRIM 97	43,43	2,85	0,42	1,47	53,73	30,59	5,81	81,89	0,22	0,86	35,95	257,22
3º TRIM 97	45,75	3,53	0,53	2,35	49,75	28,94	6,79	81,22	1,61	1,16	39,12	260,76
4º TRIM 97	43,54	3,53	0,54	2,14	55,41	34,98	6,40	76,07	1,47	1,23	50,90	276,21
(Indices - Base 1º Trim.96 = 100)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1º TRIM 96	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2º TRIM 96	108,525	110,092	100,922	136,729	155,475	101,755	121,778	141,903	55,283	81,050	81,973	119,863
3º TRIM 96	132,414	86,887	101,732	27,649	170,510	144,861	158,102	237,757	0,000	53,399	96,852	150,610
4º TRIM 96	121,322	90,565	105,591	23,145	161,292	144,063	156,063	158,837	0,000	63,576	127,966	135,049
1º TRIM 97	105,299	115,707	85,128	28,230	153,467	132,886	133,451	158,444	0,000	50,332	140,166	130,183
2º TRIM 97	104,396	131,411	112,044	18,225	174,298	137,740	193,240	234,704	436,357	50,552	131,261	149,308
3º TRIM 97	109,958	163,214	142,237	29,094	161,368	130,301	225,937	232,783	3214,515	68,675	142,865	151,366
4º TRIM 97	104,642	162,870	146,279	26,588	179,734	157,508	212,786	218,010	2929,028	72,825	185,855	160,333
Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por EPEC y CAMMESA, sujeto a revisión.

DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA PARA GRANDES USUARIOS

PROVINCIA DE SANTA FE (EPESF)

 (En Valores Físicos - GWh)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL 1996	645,38	88,72	39,49	56,50	215,83	17,20	1109,38	167,92	0,00	0,62	115,90	2456,95
TOTAL 1997	631,39	101,45	41,02	57,03	139,83	17,04	1241,92	189,56	0,00	0,76	144,58	2564,58
1º TRIM 96	168,72	19,77	7,63	16,14	30,82	4,50	270,15	39,63	0,00	0,19	27,57	585,12
2º TRIM 96	154,64	20,64	9,13	12,31	32,59	3,11	310,49	41,17	0,00	0,18	27,44	611,69
3º TRIM 96	154,72	23,74	11,29	13,56	78,16	4,66	258,63	43,41	0,00	0,12	27,93	616,22
4º TRIM 96	167,30	24,58	11,45	14,50	74,26	4,92	270,12	43,70	0,00	0,14	32,95	643,91
1º TRIM 97	141,62	25,68	10,08	12,43	34,26	4,29	262,97	40,07	0,00	0,17	31,03	562,61
2º TRIM 97	173,46	25,64	9,49	14,69	40,26	4,78	324,68	45,21	0,00	0,22	36,26	674,68
3º TRIM 97	166,75	26,69	11,71	15,33	28,85	3,57	311,51	51,70	0,00	0,23	40,93	657,27
4º TRIM 97	149,56	23,44	9,75	14,58	36,46	4,40	342,77	52,58	0,00	0,15	36,35	670,03
(Indices - Base 1º Trim.96 = 100)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1º TRIM 96	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2º TRIM 96	91,650	104,393	119,661	76,270	105,737	69,175	114,932	103,882		96,927	99,532	104,542
3º TRIM 96	91,699	120,091	148,025	84,009	253,551	103,651	95,739	109,529		63,245	101,322	105,316
4º TRIM 96	99,154	124,335	150,079	89,822	240,905	109,433	99,989	110,270		73,939	119,526	110,048
1º TRIM 97	83,936	129,915	132,201	77,016	111,137	95,383	97,345	101,094		90,484	112,559	96,152
2º TRIM 97	102,804	129,711	124,406	91,040	130,598	106,203	120,185	114,077		115,540	131,537	115,307
3º TRIM 97	98,831	135,016	153,482	94,965	93,606	79,367	115,310	130,445		123,885	148,466	112,331
4º TRIM 97	88,641	118,565	127,789	90,339	118,294	97,678	126,882	132,657		79,916	131,850	114,511
Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por EPESF y CAMMESA, sujeto a revisión.

EVOLUCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA (en GWh)

DEMANDA NETA DEL M.E.M.

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1996	4725	4470	4917	4496	4767	4940	5243	4781	4599	4804	4863	5175	57780
1997	5385	4598	5116	4983	5201	5223	5457	5274	5012	5212	5127	5395	61982
CREC.97/96	13,97%	2,86%	4,05%	10,83%	9,10%	5,72%	4,09%	10,30%	8,98%	8,49%	5,43%	4,25%	7,27%

DEMANDA NETA DEL M.E.M.- JURISD. CAPITAL Y GBA, BUENOS AIRES, CORDOBA Y SANTA FE

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1996	3585	3372	3757	3433	3657	3791	4048	3657	3490	3602	3645	3882	43919
1997	4043	3426	3830	3750	3927	3982	4165	4009	3783	3891	3807	3972	46585
CREC.97/96	12,78%	1,60%	1,94%	9,23%	7,37%	5,04%	2,89%	9,63%	8,40%	8,02%	4,46%	2,31%	6,07%

DEMANDA DE LOS GRANDES USUARIOS-JURISD. CAPITAL Y GBA, BUENOS AIRES, CORDOBA Y SANTA FE*

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1996	907	961	1039	1016	1035	995	1064	1054	1041	1077	1090	1083	12361
1997	1018	1021	1073	1148	1158	1157	1163	1165	1163	1211	1243	1162	13683
CREC.97/96	12,33%	6,22%	3,29%	12,95%	11,84%	16,26%	9,32%	10,53%	11,78%	12,49%	14,09%	7,35%	10,70%
*Incluye Grandes Usuarios correspondientes a los Sectores de Industria, Construcción y Comercio.

DEMANDA DE LOS GRANDES USUARIOS DEL SECTOR MANUFACTURERO-JURISD. CAPITAL Y GBA, BUENOS AIRES, CORDOBA Y SANTA FE

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1996	786	849	924	903	930	895	960	951	938	966	968	948	11016
1997	871	878	940	1006	1022	1033	1034	1026	1026	1072	1095	999	12003
CREC.97/96	10,83%	3,48%	1,74%	11,40%	9,91%	15,41%	7,75%	7,94%	9,43%	10,97%	13,20%	5,40%	8,96%
Fuente: Secretaría de Energía, sujeto a revisión

DEMANDAS NETAS (GWh)

Período	Total País	Región (*)	Grandes Usuarios (**)	G.U.Manufactura (***)
1º trim.1996	14112	10714	2907	2558
2º trim.1996	14203	10881	3046	2728
3º trim.1996	14610	11195	3159	2848
4º trim.1996	14762	11102	3253	2885
1º trim.1997	15099	11299	3112	2689
2º trim.1997	15407	11659	3462	3061
3º trim.1997	15743	15743	3492	3086
4º trim.1997	15734	15734	3617	3166
Indices - Base 1º Trim.1996 = 100

1º trim.1996	100,00	100,00	100,00	100,00
2º trim.1996	100,64	101,56	104,79	106,65
3º trim.1996	103,53	104,49	108,69	111,35
4º trim.1996	104,61	103,62	111,92	112,80
1º trim.1997	106,99	105,46	107,08	105,11
2º trim.1997	109,17	108,82	119,10	119,67
3º trim.1997	111,56	146,94	120,14	120,66
4º trim.1997	111,49	146,85	124,43	123,78

Fuente: Secretaría de Energía, sujetos a revisión.

(*) Demanda Neta de la Región (EDENOR, EDESUR, EDELAP, EPEC, EPESF, ESEBA, EDEA, EDES y EDEN)

(**) Demanda de los Grandes Usuarios de la Muestra (EDEN, EDES, EDEA, EDENOR, EDESUR, EPEC, EPESF, ESEBA, y MEM de las mismas áreas)

(***) Idem (**), excluyendo rubros Construcción y Comercio (CIIU 5 y 6)


6 . EVOLUCION DE LA CANTIDAD DE GRANDES USUARIOS AGENTES DEL M.E.M. PARA EL AÑO 1997 NIVEL PAIS.

La evolución de la cantidad de grandes usuarios agentes del M.E.M. para el año 1997 ha ascendido un 60% entre los meses de Enero a Diciembre. Para los GUMA particularmente, el porcentaje asciende a 35%, siendo la cantidad de agentes para el mes de enero de 245 y para Diciembre de 330; en cuanto a los GUME el crecimiento es de 73% con 458 agentes para el mes de Enero y 793 para el mes de Diciembre, es decir, finalizando el año 1997 el total de agentes asciende a 1123.

En cuanto a la participación de cada jurisdicción en la cantidad de agentes se observa que para los GUMA los mayores porcentajes corresponden a EDENOR con 32,4%, EDESUR con 30% y Provincia de Buenos Aires con 10,3% de participación. Para los GUME estos porcentajes difieren siendo la jurisdicción con mayor participación EDENOR con 39,3%, EDESUR con 31,3% y Provincia de San Luis con 14%.

Las cifras descriptas se muestran en los gráficos siguientes:

CANTIDAD DE AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA

GUMA

Area concesión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembr	Octubre	Noviembre	Diciembre
Buenos Aires	18	21	21	21	23	23	23	26	26	26	34	34
Edelap	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13
Edenor	85	89	89	89	91	91	91	103	103	103	107	107
Edesur	74	77	77	77	84	84	84	96	96	96	99	99
San Luis	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Entre Ríos	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
La Rioja	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
Santiago del Estero	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Chaco					1	1	1	1	1	1	1	1
San Juan		1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Catamarca	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mendoza	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
Neuquen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
Rio Negro	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
Santa Fe	18	19	19	19	22	22	22	22	22	22	22	22
Tucumán	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7
Corrientes	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
Córdoba	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	7	7
Jujuy	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL GUMA	245	259	260	260	280	281	281	308	308	308	330	330

GUME

Area concesión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembr	Octubre	Noviembre	Diciembre
Buenos Aires	27	30	30	30	38	37	38	46	46	46	55	55
Edelap	10	10	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13
Edenor	204	226	225	225	247	247	245	277	277	277	312	312
Edesur	105	136	136	136	159	159	159	203	203	203	249	249
San Luis	74	88	88	88	100	100	100	101	101	101	111	111
Entre Ríos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
La Rioja	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	7	7
Santiago del Estero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Chaco	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4
San Juan	4	7	7	7	7	7	7	8	8	8	10	10
Catamarca	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mendoza	3	3	3	3	4	4	4	6	6	6	5	5
Río Negro	1	1	1
Santa Fe	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	11	11
Tucumán	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Corrientes	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Córdoba	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
TOTAL GUME	458	535	534	532	600	599	598	689	689	689	793	793
TOTAL	703	794	794	792	880	880	879	997	997	997	1.123	1.123


7 . ANALISIS DE LA DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA DE GRANDES USUARIOS AGENTES DEL M.E.M. PARA EL AÑO 1997 NIVEL PAIS EXCEPTUANDO L
7 . ANALISIS DE LA DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA DE GRANDES USUARIOS AGENTES DEL M.E.M. PARA EL AÑO 1997 NIVEL PAIS EXCEPTUANDO LAS JURISDICCIONES DE LA MUESTRA.

El total de consumo registrado para el año 1997 por los grandes usuarios mayores y menores agentes del M.E.M. asciende a 10.660,80 GWh, de los cuales 7.994,25 GWh, es decir el 75% corresponde a las jurisdicciones de la muestra analizada en los apartados 3-, 4- y 5- (áreas de concesión de EDENOR, EDESUR, EDELAP, Ex-ESEBA, Provincias de Córdoba y Santa Fe). Resta analizar en esta sección el 25% de la demanda de energía eléctrica de estos grandes usuarios del M.E.M. que no pertenecen a la muestra analizada con anterioridad, sólo se analizará a estos agentes sin los usuarios clientes de las distribuidoras.

Los grandes usuarios agentes del M.E.M. del resto de las áreas consumieron 2.666,55 GWh en el año 1997.

Del total mencionado, las jurisdicciones que presentaron mayor participación fueron las provincias de, Neuquén con 25,31%, Mendoza con 18,20% y Río Negro con 11,48%, las restantes provincias están por debajo del 10%.

Teniendo en cuenta la evolución durante el año, las cifras indican que para el total de estas áreas el consumo de los grandes usuarios mostró un crecimiento de 43,38% entre los meses de Enero a Diciembre.

Observando jurisdicción por jurisdicción se observan tres casos particulares de elevados crecimientos durante el año pero con baja magnitud de los consumos, ellos son: Chaco, crece entre Enero y Diciembre 734% pero su participación asciende al 0,36%; Catamarca crece 419% y participa con 9,5% y Corrientes crece 343% y participa con 3,27%.

Las áreas con mayor participación presentan los siguientes porcentajes de crecimiento: Neuquén 56,3%, Mendoza 6,07% y Río Negro decrece un 11%. Es importante recalcar que se han observado las variaciones del mes de Diciembre con respecto a Enero, para visualizar los crecimientos dados por las nuevas incorporaciones trimestrales de agentes, por lo que no se han tenido en cuenta las variaciones estacionales que podrían presentar los distintos usuarios durante el año. Además, se debe tener en cuenta que las mencionadas incorporaciones trimestrales se producen en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre.

Los datos enumerados pueden observarse en los gráficos siguientes, además, al final de la sección se anexan los cuadros correspondientes,

Observando los valores de demanda de energía por rubro de actividad para el total de guma y gume de estas áreas se observa la magnitud de importancia del rubro Minería (CIIU 2) que adquiere para el mes de Diciembre una participación de 34,9% en el total, con un crecimiento de Enero a Diciembre de 80%.

Otro rubro importante en cuanto a magnitud es Electricidad, Gas y Agua (CIIU 4) que participa con un 29% y muestra un crecimiento entre Diciembre y Enero de 35%, pero es necesario destacar que en este rubro se incluyen dos grandes cooperativas eléctricas.

Merecen destacarse también la evolución durante el período 1997 de rubros como: Alimentos (CIIU 31), Textiles (CIIU 32) y Metálicas Básicas (CIIU 37), los que presentan crecimientos de Diciembre con respecto a Enero de 54,6%, 72,9% y 78,3% respectivamente. El rubro que presentó mayor dinamismo es Comercio (CIIU 6) con un crecimiento de 135,8%, esto es al igual que para todos los rubros y como se mencionara con anterioridad, la evolución durante el año, comparando Enero con respecto a Diciembre, cuya causa principal es el paulatino ingreso al M.E.M. de agentes ex-clientes de las distribuidoras.

Los comportamientos descriptos se visualizan  en el siguiente gráfico:

Finalmente, puede citarse la composición de la demanda de estas áreas, dado que del total demandado de energía eléctrica el 91,9% corresponde a Grandes Usuarios Mayores y el restante 8,1% a Grandes Usuarios Menores.

GRANDES USUARIOS MAYORES Y MENORES (En MWh)

MERCADO ELECTRICO MAYORISTA - EXCEPTO JURISDICCIONES DE CAP. Y GBA, PCIAS. DE BUENOS AIRES, CORDOBA Y SANTA FE

Jurisdicción	Agente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
SAN LUIS	GUMA	5070,73	5734,44	6041,62	5977,82	5992,97	5485,71	5807,09	5522,55	5799,37	6106,39	5925,69	5593,33	69057,70
	GUME	9271,60	9644,90	10832,01	11356,71	11394,70	11500,86	12458,21	11157,45	12936,22	11975,13	11924,13	11411,16	135863,06
	TOTAL	14342,32	15379,34	16873,63	17334,53	17387,66	16986,57	18265,30	16680,00	18735,60	18081,51	17849,82	17004,48	204920,76
ENTRE RIOS	GUMA	19793,01	16565,46	18406,74	16865,84	19124,92	19541,35	20208,57	19630,52	18297,22	19154,80	18673,16	19951,99	226213,56
	GUME	348,48	337,92	357,12	343,68	324,48	321,60	334,08	290,88	321,60	334,08	330,24	393,60	4037,76
	TOTAL	20141,49	16903,38	18763,86	17209,52	19449,40	19862,95	20542,65	19921,40	18618,82	19488,88	19003,40	20345,59	230251,32
SALTA	GUME	517,92	145,20	158,16	158,16	151,20	125,04	146,64	309,36	325,68	362,28	425,64	465,72	3291,00
	TOTAL	517,92	145,20	158,16	158,16	151,20	125,04	146,64	309,36	325,68	362,28	425,64	465,72	3291,00
LA RIOJA	GUMA	4389,52	4836,84	5203,59	5528,84	5662,09	5674,69	6337,40	6525,26	6663,54	6729,00	6646,76	4623,94	68821,47
	GUME	1222,11	1256,31	1343,32	1352,73	1284,39	1273,09	1462,24	1522,86	1499,17	1479,39	1506,22	1246,91	16448,74
	TOTAL	5611,63	6093,15	6546,91	6881,57	6946,48	6947,78	7799,64	8048,12	8162,71	8208,39	8152,98	5870,85	85270,21
SANTIAGO	GUMA	666,16	1231,46	1324,54	1306,41	1857,14	1457,00	1609,99	1626,84	1749,26	1957,04	2059,78	1757,68	18603,30
DEL ESTERO	GUME	386,60	137,84	215,53	325,66	325,26	313,74	321,59	323,28	309,46	278,28	327,96	210,24	3475,44
	TOTAL	1052,76	1369,30	1540,08	1632,07	2182,40	1770,74	1931,58	1950,12	2058,72	2235,32	2387,74	1967,92	22078,74
CHACO	GUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	768,80	566,98	671,96	694,89	513,42	580,06	631,02	853,10	5280,22
	GUME	177,24	320,52	337,32	305,52	312,12	254,16	282,00	297,84	327,48	354,24	621,86	626,05	4216,35
	TOTAL	177,24	320,52	337,32	305,52	1080,92	821,14	953,96	992,73	840,90	934,30	1252,87	1479,15	9496,57
SAN JUAN	GUMA	0,00	526,63	605,37	542,29	1857,18	1765,30	1852,35	1808,51	1742,62	1846,87	1828,85	1645,13	16021,09
	GUME	1304,47	1601,88	1849,34	1656,88	1318,14	1197,30	1325,02	1501,39	1542,74	1640,88	2018,55	2061,87	19018,46
	TOTAL	1304,47	2128,51	2454,70	2199,17	3175,32	2962,60	3177,37	3309,90	3285,37	3487,75	3847,40	3707,00	35039,55
		0,00
CATAMARCA	GUMA	9335,05	8848,95	6839,69	10883,59	10636,04	12685,06	8453,71	12202,36	28991,39	45649,59	47809,17	49148,24	251482,83
	GUME	168,45	157,32	163,41	135,87	123,36	90,90	100,83	106,17	117,15	114,00	160,41	187,08	1624,95
	TOTAL	9503,50	9006,27	7003,10	11019,46	10759,40	12775,96	8554,54	12308,53	29108,54	45763,59	47969,58	49335,32	253107,77
MENDOZA	GUMA	38365,55	35709,64	38975,79	37658,87	38833,49	36712,29	41748,33	40130,69	40583,19	42470,54	39722,54	41358,67	472269,60
	GUME	1411,69	1235,07	911,20	829,65	1053,79	1093,06	1025,40	1312,77	1257,55	1280,49	882,30	832,92	13125,89
	TOTAL	39777,24	36944,71	39886,99	38488,52	39887,28	37805,35	42773,72	41443,45	41840,74	43751,04	40604,84	42191,60	485395,49
NEUQUEN	GUMA	44947,41	38213,31	46762,53	46163,57	56259,52	63660,12	67224,46	62400,64	48156,57	65069,36	65678,49	70250,64	674786,62
	TOTAL	44947,41	38213,31	46762,53	46163,57	56259,52	63660,12	67224,46	62400,64	48156,57	65069,36	65678,49	70250,64	674786,62
RIO NEGRO	GUMA	28381,40	24088,87	25788,33	27680,16	24975,78	23791,30	25271,29	25480,06	24944,73	25479,31	24741,06	25306,72	305929,01
	GUME	59,00	53,29	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,29
	TOTAL	28440,40	24142,16	25847,33	27680,16	24975,78	23791,30	25271,29	25480,06	24944,73	25479,31	24741,06	25306,72	306100,30
TUCUMAN	GUMA	10910,29	13674,59	16078,23	16542,74	16300,21	17070,96	17786,82	18247,45	17796,53	17771,34	18913,13	11923,25	193015,51
	GUME	721,56	877,02	1169,46	1114,56	1089,96	980,10	1006,02	1062,36	959,16	1087,62	1150,44	1117,14	12335,40
	TOTAL	11631,85	14551,61	17247,69	17657,30	17390,17	18051,06	18792,84	19309,81	18755,69	18858,96	20063,57	13040,39	205350,91
CORRIENTES	GUMA	1668,46	6583,89	7758,49	8270,80	7934,71	7051,10	7512,40	7364,79	6561,23	7473,30	8747,01	7860,99	84787,17
	GUME	158,31	154,01	167,85	165,87	187,62	178,23	187,13	260,31	244,30	243,67	265,85	231,16	2444,30
	TOTAL	1826,76	6737,90	7926,34	8436,67	8122,33	7229,33	7699,53	7625,10	6805,53	7716,97	9012,86	8092,14	87231,46
JUJUY	GUMA	5960,04	2289,71	4784,82	5907,50	5859,42	5894,41	5641,96	4737,71	5989,71	6668,55	3958,79	6532,11	64224,71
	TOTAL	5960,04	2289,71	4784,82	5907,50	5859,42	5894,41	5641,96	4737,71	5989,71	6668,55	3958,79	6532,11	64224,71
	TOTAL guma	169487,61	158303,77	178569,73	183328,42	196062,26	201356,26	210126,31	206372,28	207788,77	246956,15	245335,44	246805,79	2450492,79
	TOTAL gume	15747,42	15921,28	17563,71	17745,28	17565,02	17328,08	18649,16	18144,66	19840,51	19150,06	19613,59	18783,86	216052,63
	TOTAL	185235,03	174225,05	196133,44	201073,70	213627,28	218684,34	228775,47	224516,94	227629,27	266106,21	264949,03	265589,64	2666545,41
GRANDES USUARIOS MAYORES Y MENORES (EN MWh)

MERCADO ELECTRICO MAYORISTA - EXCEPTO LAS JURISDICCIONES DE CAP. Y GBA, PCIAS. DE BUENOS AIRES, SANTA FE Y CORDOBA

Cód.CIIU	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Sin identificar	2301,94	2611,72	2781,91	2798,21	4010,14	3910,93	4081,65	4116,23	4139,65	4279,75	4076,48	3660,03	42768,64
2	51519,98	45340,56	49597,01	51213,55	49458,25	49427,55	54595,60	54056,08	67799,29	85541,77	88472,91	92707,32	739729,85
31	6836,73	7423,69	8239,41	8362,28	9561,97	8883,78	9527,92	9552,00	9836,88	10302,36	10856,58	10569,48	109953,07
32	11732,05	22223,43	25045,78	25991,80	25539,06	23803,69	25906,82	25324,47	25058,62	25393,19	27369,95	20280,81	283669,66
33	5741,80	5392,48	5856,30	5459,95	6190,18	6107,51	5960,32	6096,13	5942,98	6412,83	6155,45	6282,10	71598,01
34	8729,51	6493,94	7913,39	8090,69	7862,25	9219,08	9174,78	9715,39	9658,49	10003,36	9574,43	6118,23	102553,53
35	19294,83	20071,32	21690,00	21031,93	21278,51	19905,27	23009,54	21357,66	22543,56	23400,90	22017,17	22440,74	258041,43
36	18041,09	14112,12	14889,81	19605,81	18657,32	18913,23	13411,99	15982,47	19971,99	20877,80	16695,38	18689,97	209848,98
37	501,16	666,94	765,63	888,96	836,74	843,41	888,89	929,75	899,85	877,29	948,06	893,53	9940,19
38	1416,85	1441,22	1470,56	1688,46	1626,25	1588,12	1815,13	1858,71	2096,28	2130,45	2112,07	1779,43	21023,52
4	57647,58	47140,25	56432,75	54712,03	65737,73	73751,41	77855,21	72431,22	56713,16	73713,19	73165,40	77967,90	787267,81
5	0,00	11,24	17,00	21,50	21,02	25,04	25,79	25,16	25,91	25,98	41,14	63,32	303,10
6	1471,52	986,86	1087,77	899,74	2368,10	1853,56	2052,39	2519,96	2382,03	2555,67	2833,40	3469,96	24480,94
7	0,00	309,30	346,14	308,82	479,77	451,79	469,44	551,72	560,60	591,69	630,61	666,82	5366,68
TOTAL	185235,03	174225,05	196133,44	201073,70	213627,28	218684,34	228775,47	224516,94	227629,27	266106,21	264949,03	265589,64	2666545,41


8 . EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA ENERGIA ELECTRICA A GRANDES USUARIOS AGENTES DEL M.E.M. PARA EL AÑO 1996 Y 1997.

Se incluye en este apartado un breve detalle de los precios medios totales a Grandes Usuarios Mayores y Menores del M.E.M. para los años 1996 y 1997 en forma mensual. Estos precios medios son calculados tomando la facturación total en pesos por cargos fijos y variables de energía y potencia sin incluir los cargos correspondientes al transporte, y este valor se pondera con la energía eléctrica consumida, se obtiene así un precio medio, $/kWh, para cada mes para el total de usuarios, Mayores y Menores, del M.E.M..

De los datos correspondientes se obtiene para el año 1996 un precio medio para grandes usuarios mayores de $/kWh 0,032 y para 1997 de $/kWh  0,029. Si se toman las variaciones interanuales mes contra mes, es decir el valor de un mes de 1997 respecto al mismo mes del año anterior, se obtienen variaciones negativas para todos los meses de entre -5,62% para Setiembre y -12,15% para Junio, datos que se observan en el siguiente gráfico:

En cuanto a los grandes usuarios Menores se observa un precio medio para el año 1996 de $/kWh 0,034 y de $/kWh 0,029 para 1997. A diferencia de los grandes usuarios Mayores, los menores presentan un comportamiento distinto en las variaciones interanuales, tomando cada mes del año 1997 con respecto al mismo mes del año 1996 se observan desde bajas de hasta un 23,41% para el mes de septiembre hasta una suba de 1,42% para el mes de Diciembre. Las tendencias enunciadas se muestran en el siguiente gráfico y los cuadros anexos al final de la presente sección.

GRANDES USUARIOS MAYORES M.E.M.

	DEMANDA REAL	DEMANDA CONTRATADA		COMPRA SPOT		VENTA SPOT		CARGO POR ENERGIA	CARGO POR POTENCIA	TOTAL PESOS	PRECIO MEDIO	VARIACION INTERANUAL
1996	KWh	KWh	$	KWh	$	KWh	$	$	$	$	$/KWh
ENERO	455.101.515	462.795.061	14.809.038	74.530.578	1.496.829	82.224.124	1.614.624		934.756	15.625.999	0,0343352
FEBRERO	471.146.611	462.784.797	14.642.216	68.126.882	1.266.959	59.765.068	1.103.136	252.330	631.572	15.689.941	0,0333016
MARZO	552.556.834	498.576.777	15.776.564	88.559.255	1.886.163	34.579.198	726.534	289.553	735.913	17.961.659	0,0325064
ABRIL	524.817.392	480.458.419	15.105.691	82.719.865	1.467.530	38.360.892	683.054	246.204	1.046.570	17.182.941	0,0327408
MAYO	552.331.751	518.088.982	16.041.420	81.005.165	1.620.542	46.762.396	905.283	262.365	550.267	17.569.311	0,0318093
JUNIO	534.177.862	498.204.164	15.555.915	80.410.297	2.364.371	44.436.599	1.305.487	246.493	595.075	17.456.367	0,0326789
JULIO	566.563.924	522.482.824	16.403.377	85.468.575	2.654.749	41.387.475	1.348.081	243.205	795.693	18.748.943	0,0330924
AGOSTO	574.299.446	559.546.593	16.770.586	84.438.495	1.626.860	69.685.642	1.346.945	228.785	681.199	17.960.485	0,0312737
SEPTIEMBRE	571.139.221	544.232.118	16.318.849	86.031.890	1.536.228	59.124.787	1.047.617	213.128	772.106	17.792.694	0,0311530
OCTUBRE	621.608.739	567.656.492	17.026.992	95.879.611	1.651.215	41.927.364	731.266	277.441	952.357	19.176.739	0,0308502
NOVIEMBRE	625.242.360	564.654.873	16.881.798	102.754.924	1.686.837	42.167.437	697.383	324.066	1.036.926	19.232.244	0,0307597
DICIEMBRE	625.305.299	582.811.706	17.440.395	103.263.226	1.725.046	60.769.633	1.026.970	297.555	727.972	19.163.998	0,0306474
	6.674.290.954									213.561.321	0,0319976
1997
ENERO	607.739.504	569.610.569	16.982.216	106.017.143	2.216.539	67.888.208	1.420.064	328.207	696.692	18.803.590	0,0309402	-9,89%
FEBRERO	595.348.961	550.172.954	15.900.924	102.336.204	1.771.218	57.160.197	977.835	275.474	941.469	17.911.250	0,0300853	-9,66%
MARZO	676.036.737	632.683.038	18.458.374	115.982.345	1.937.823	72.628.646	1.222.108	294.824	910.164	20.379.077	0,0301449	-7,26%
ABRIL	711.024.644	628.544.390	18.363.283	120.963.032	2.341.606	38.482.778	812.529	305.809	835.592	21.033.761	0,0295823	-9,65%
MAYO	768.191.838	669.425.708	18.612.405	142.253.248	3.152.473	43.487.118	935.731	374.422	1.074.941	22.278.510	0,0290012	-8,83%
JUNIO	750.561.070	660.586.983	18.261.925	144.609.423	2.618.696	54.635.336	1.013.536	318.832	1.361.751	21.547.668	0,0287087	-12,15%
JULIO	783.928.375	707.027.586	19.542.717	145.669.844	2.264.705	68.769.055	1.114.358	385.578	1.928.326	23.006.968	0,0293483	-11,31%
AGOSTO	789.631.110	733.992.147	19.838.916	145.086.249	2.048.633	89.447.286	1.284.034	366.981	2.055.706	23.026.202	0,0291607	-6,76%
SEPTIEMBRE	791.244.315	721.437.647	19.582.610	132.998.434	1.763.130	63.191.766	837.480	406.259	2.350.872	23.265.391	0,0294035	-5,62%
OCTUBRE	860.832.856	748.804.820	20.286.598	164.050.657	2.076.611	52.022.621	677.643	446.681	2.698.369	24.830.616	0,0288449	-6,50%
NOVIEMBRE	880.801.688	781.662.981	20.747.571	161.874.166	2.072.997	62.735.459	821.397	480.233	2.316.881	24.796.285	0,0281519	-8,48%
DICIEMBRE	878.722.386	799.630.060	21.198.525	170.260.627	2.036.972	91.168.301	1.073.561	412.784	2.480.819	25.055.539	0,0285136	-6,96%
TOTAL	9.094.063.484									265.934.857	0,0292427
Fuente:TransaccionesEconómicasCAMMESA

GRANDES USUARIOS MENORES M.E.M.

	DEMANDA TOTAL	FACTUR. TOTAL	PRECIO MEDIO	VARIACION
1996	KWh	$	$/KWh	INTERANUAL
ENERO	56.381.790	1.816.423	0,032216
FEBRERO	66.197.697	2.404.114	0,036317
MARZO	77.243.873	2.689.334	0,034816
ABRIL	77.402.560	2.683.282	0,034667
MAYO	83.550.648	2.944.662	0,035244
JUNIO	77.302.281	2.802.094	0,036249
JULIO	89.536.950	3.120.379	0,034850
AGOSTO	90.635.588	3.321.564	0,036647
SEPTIEMBRE	91.949.663	3.377.072	0,036727
OCTUBRE	99.397.836	3.582.815	0,036045
NOVIEMBRE	104.284.811	3.025.169	0,029009
DICIEMBRE	107.670.498	3.100.348	0,028795
TOTAL	1.021.554.195	34.867.256	0,034132
1997
ENERO	109.875.895	3.208.455	0,029201	-9,36%
FEBRERO	109.273.926	3.455.849	0,031626	-12,92%
MARZO	125.660.284	3.834.984	0,030519	-12,34%
ABRIL	119.532.955	3.700.593	0,030959	-10,70%
MAYO	128.255.873	3.833.885	0,029892	-15,18%
JUNIO	127.352.080	3.804.468	0,029874	-17,59%
JULIO	132.363.922	3.942.017	0,029782	-14,54%
AGOSTO	134.206.254	3.865.764	0,028805	-21,40%
SEPTIEMBRE	142.329.771	4.003.565	0,028129	-23,41%
OCTUBRE	138.780.747	3.974.268	0,028637	-20,55%
NOVIEMBRE	150.588.682	4.400.334	0,029221	0,73%
DICIEMBRE	148.511.676	4.337.276	0,029205	1,42%
TOTAL	1.566.732.065	46.361.458	0,029591	-13,30%
Fuente: Transacciones Económicas CAMMESA


9 . PRIMERA APROXIMACION A LA DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AÑO 1998.

9.1. Demandas Netas del M.E.M.

Los primeros datos correspondientes al año 1998 y disponibles hasta el mes de Abril se refieren a las demandas netas. Estas han presentado para el total del M.E.M. un crecimiento de 5,11% comparando el acumulado de Enero a Abril del año 1998 con respecto al mismo período del año 1997, en cambio las demandas de la región, es decir de las jurisdicciones de EDENOR, EDESUR, EDELAP, Provincias de Buenos Aires y Córdoba, muestran una tasa de 4,45% para el mismo período.

Las proyecciones realizadas para el total del año 1998 con respecto a 1997 arrojan como resultado crecimientos de entre 5,1% y 5,6% para las demandas netas totales del M.E.M., mientras que las proyecciones de CAMMESA en la última Programación Estacional publicada arroja una variación del 6,2%.

En cuanto a las demandas netas de la región las proyecciones muestran variaciones de 4,4% y 4,7% para 1998 respecto a 1997, siendo los valores publicados por CAMMESA de 4%, para las áreas mencionadas.

9.2. Demanda de Grandes Usuarios para Capital y GBA, Pcias. de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Los datos disponibles para los grandes usuarios de estos mercados corresponden al 1º trimestre de 1998. La descripción de la muestra en cuanto al alcance y características de la misma se corresponde con la realizada en el apartado 5- del presente.

De la información resulta que la evolución de estos grandes usuarios durante el 1º trimestre de 1998 contra igual período de 1997 muestran un crecimiento de 13,74%, porcentaje que observado mes a mes presenta una ligera desaceleración como se muestra en el gráfico. En cuanto a la evolución del nivel actividad de la economía en su conjunto el EMIpresentó una variación para el mismo de período de 8%.

En cuanto a la evolución por rubro de actividad los mayores porcentajes de crecimiento corresponden a los rubros Otras Industrias Manufactureras (CIIU 39) con 71,03% y Construcción (CIIU 5) con 30,51%, pero estos sectores representan porcentajes ínfimos de participación en el total de la muestra al igual que Industria de la Madera (CIIU 33) que crece 6,96%.

Los rubros más representativos presentan los siguientes porcentajes de participación: Productos Químicos (CIIU 35) 23%, Alimentos (CIIU 31) 17%, Metálicas Básicas (CIIU 37) 16%, Comercio (CIIU 6) 14%, Productos Metálicos (CIIU 38) 10%, Minerales No Metálicos (CIIU 36) y Papel (CIIU 34) 7%, y Textiles (CIIU 32) 4%.

De estos rubros más representativos los que presentaron mayor dinamismo han sido Productos Químicos con 21,60% de crecimiento y Comercio con 21,22%. En cuanto a Productos Químicos se destaca la producción de agroquímicos, gases industriales y químicos básicos según el EMI para igual período.

Es de destacar también la evolución en los Minerales No Metálicos de 11,52%, estos incluyen los insumos para la construcción, la que se encuentra en plena etapa expansiva. El rubro de Productos Metálicos creció 19,18%, en este se incluyen los automotores, que según el EMI presentó una evolución de la producción de 29,1% para el período y un considerable incremento en las exportaciones.

El rubro Alimentos muestra una tasa de crecimiento de 4,21%, evidenciándose en este caso distintos comportamientos para cada subsector. Para Papel la variación fue de 17,20%, valor muy superior al publicado por el EMI con lo que se observa la recuperación del sector, posterior a las paradas técnicas de algunas plantas importantes. Esta última observación es válida también para las Metálicas Básicas que presentan un crecimiento de 7,09%. Para Textiles el crecimiento ha sido de sólo 1,53%, comenzando la recuperación a partir del mes de Marzo. Los valores descriptos se observan en el siguiente gráfico:

Considerando cada región en particular la que mostró mayor dinamismo fue la Provincia de Córdoba con 18,37%, aunque los valores de crecimiento de todas las áreas son bastante similares como se observa en el gráfico siguiente:

Finalizando, en cuanto a la participación de cada región en el total de la muestra, los valores para el 1º trimestre de 1998 pueden observarse en el gráfico que sigue:

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*)

CAPITAL FEDERAL Y GBA, PCIAS. DE BS.AS., CÓRDOBA Y SANTA FE

ENERO 1998/1997

ENERO												En GWh
AÑO 1997	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	22,47	2,12	0,11	26,65	57,56	34,44	28,68	3,58	0,05	0,08	15,88	191,63
MEM PCIA. DE BS.AS.	7,81	0,15	0,00	0,07	17,30	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,36	25,77
EPEC	13,29	0,85	0,09	0,65	16,92	2,75	1,01	14,53	0,00	0,26	12,52	62,87
MEM CORDOBA	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,14	0,00	0,00	0,04	5,91
EDENOR	16,55	7,93	0,87	2,52	29,50	1,70	4,81	16,76	0,28	2,29	27,81	111,04
EDESUR	17,85	7,81	0,29	8,98	16,77	7,99	8,14	12,47	0,99	4,15	35,55	121,00
MEM EDENOR Y EDESUR	71,41	15,80	1,72	25,05	49,17	11,91	11,60	27,65	0,00	0,00	34,98	249,27
EDELAP	0,46	0,17	0,03	0,19	0,93	0,45	0,33	1,01	0,11	0,03	1,70	5,43
MEM EDELAP	0,74	0,09	0,00	0,76	40,70	0,32	6,51	3,04	0,00	0,00	0,91	53,08
EPESF	36,06	3,54	3,05	3,39	10,14	0,35	16,61	7,37	0,00	0,05	8,92	89,47
MEM PCIA. DE SANTA FE	9,77	4,82	0,73	0,84	0,21	1,15	78,49	5,02	0,00	0,00	1,99	103,03
TOTAL ENERO 1997	197,80	43,27	6,88	69,10	239,21	65,41	156,19	91,66	1,44	6,85	140,67	1018,49
ENERO
AÑO 1998	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
EX-ESEBA	22,20	1,20	0,14	28,88	18,37	32,15	30,91	3,04	0,46	0,11	16,88	154,33
MEM PCIA. DE BS.AS.	8,60	0,61	0	0,00	68,70	8,64	0,00	0,14	0	0,00	1,46	88,17
EPEC	15,49	0,74	0,15	0,42	6,95	3,34	1,62	31,05	0,40	0,44	19,89	80,48
MEM CORDOBA	0,50	0,00	0,00	0,00	11,52	4,69	0,00	0,15	0,00	0,00	0,49	17,35
EDENOR	16,12	10,10	1,11	2,58	24,92	1,93	4,91	13,28	0,36	3,79	23,73	102,81
EDESUR	11,06	9,37	0,42	6,15	17,27	2,68	9,14	12,83	0,77	3,86	34,47	108,02
MEM EDENOR Y EDESUR	85,19	14,25	1,57	32,90	65,70	22,17	13,11	36,31	0,00	0,27	57,32	328,79
EDELAP	0,91	0,17	0,10	0,15	0,50	0,38	0,40	1,10	0,19	0,88	2,06	6,86
MEM EDELAP	0,95	0,12	0,00	0,56	51,45	0,43	8,51	3,10	0,00	0,00	1,19	66,33
EPESF	37,01	3,89	2,86	4,05	13,83	1,51	2,03	11,11	0,00	0,05	10,23	86,58
MEM PCIA. DE SANTA FE	13,42	4,44	0,35	0,94	16,02	0,00	96,84	4,27	0,00	0,00	0,73	137,00
TOTAL ENERO 1998	211,46	44,90	6,69	76,64	295,24	77,91	167,47	116,39	2,18	9,40	168,44	1176,72
TASAS DE CRECIMIENTO

ENERO 1998/1997

ENERO 1998/1997	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL	6,90%	3,75%	-2,75%	10,91%	23,42%	19,12%	7,22%	26,98%	50,82%	37,24%	19,74%	15,54%
BUENOS AIRES	1,72%	-20,21%	29,25%	8,09%	16,32%	18,43%	7,76%	-13,13%	744,83%	31,92%	12,91%	11,55%
CORDOBA	8,90%	-12,65%	72,01%	-34,95%	9,13%	13,26%	59,38%	112,60%		72,42%	62,18%	42,22%
EDENOR Y EDESUR	6,20%	6,92%	7,50%	13,91%	13,04%	23,93%	10,60%	9,74%	-11,82%	23,06%	17,47%	12,12%
EDELAP	54,75%	13,17%	205,81%	-24,64%	24,79%	4,85%	30,36%	3,76%	68,67%	2630,19%	24,81%	25,10%
SANTA FE	10,06%	-0,33%	-14,96%	17,84%	188,18%	0,51%	3,97%	24,15%		12,74%	0,36%	16,15%
(*) Energía eléctrica facturada a Grandes Usuarios

Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por EDENOR, EDESUR, ESEBA, EDES, EDEN, EDEA, EPEC, EDELAP, EPESF y CAMMESA, sujeto a revisión

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*)

CAPITAL FEDERAL Y GBA, PCIAS. DE BS.AS., CÓRDOBA Y SANTA FE

FEBRERO 1998/1997

FEBRERO												En GWh
AÑO 1997	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	25,10	2,31	0,11	23,78	15,36	34,43	57,30	3,27	0,06	0,09	13,78	175,59
MEM PCIA. DE BS.AS.	7,43	0,16	0,00	0,08	52,11	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,42	60,23
EPEC	11,63	0,78	0,10	0,72	12,94	2,60	1,40	18,23	0,00	0,31	12,76	61,45
MEM CORDOBA	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	0,24	0,00	0,00	0,22	8,24
EDENOR	16,18	9,02	0,91	2,61	31,88	1,72	5,17	14,00	0,27	2,30	25,02	109,08
EDESUR	17,45	9,83	0,30	12,46	22,03	8,68	9,85	14,73	1,08	4,19	37,74	138,33
MEM EDENOR Y EDESUR	69,40	15,74	0,94	20,87	43,76	11,77	8,90	27,43	0,00	0,00	32,34	231,15
EDELAP	0,52	0,14	0,04	0,16	0,80	0,28	0,34	0,92	0,10	0,03	1,38	4,71
MEM EDELAP	0,71	0,08	0,00	0,70	45,66	0,31	5,17	2,93	0,00	0,00	0,79	56,35
EPESF	36,71	4,17	2,65	3,34	13,47	0,33	16,72	7,95	0,00	0,07	9,42	94,83
MEM PCIA. DE SANTA FE	11,31	4,59	0,30	0,44	0,23	0,98	55,57	5,58	0,00	0,00	1,76	80,75
TOTAL FEBRERO 1997	197,92	46,81	5,34	65,15	238,25	67,41	160,42	95,31	1,50	6,99	135,62	1020,72
FEBRERO
AÑO 1998	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
EX-ESEBA	21,95	1,45	0,14	26,64	14,84	31,74	65,09	3,56	0,60	0,10	15,56	181,66
MEM PCIA. DE BS.AS.	8,75	0,72	0	0,00	61,45	6,66	0,07	0,15	0	0,00	1,52	79,32
EPEC	13,20	0,76	0,12	0,45	6,63	2,98	1,81	22,29	0,43	0,36	14,80	63,84
MEM CORDOBA	0,55	0,00	0,00	0,00	10,72	4,02	0,00	0,39	0,00	0,00	0,41	16,09
EDENOR	15,74	9,89	1,03	2,78	27,29	2,04	5,37	14,10	0,42	3,84	22,05	104,56
EDESUR	11,12	4,98	0,35	8,10	16,85	2,43	9,23	13,43	0,88	3,65	27,81	98,82
MEM EDENOR Y EDESUR	79,63	18,43	1,09	31,13	67,60	22,48	10,89	37,96	0,00	0,26	55,05	324,53
EDELAP	1,44	0,16	0,04	0,13	0,33	0,45	0,45	1,13	0,21	0,36	1,74	6,44
MEM EDELAP	1,08	0,29	0,00	0,47	54,85	0,43	4,61	3,21	0,00	0,00	1,69	66,64
EPESF	32,75	4,08	2,49	6,90	12,18	1,59	1,93	10,28	0,00	0,06	20,07	92,33
MEM PCIA. DE SANTA FE	14,49	4,41	0,04	1,16	0,28	0,00	89,81	6,21	0,00	0,00	0,41	116,82
TOTAL FEBRERO 1998	200,72	45,15	5,31	77,75	273,02	74,82	189,26	112,73	2,55	8,63	161,10	1151,05
TASAS DE CRECIMIENTO

FEBRERO 1998/1997

FEBRERO 1998/1997	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL	1,42%	-3,53%	-0,70%	19,34%	14,60%	10,99%	17,98%	18,28%	69,15%	23,50%	18,79%	12,77%
BUENOS AIRES	-5,60%	-12,37%	30,19%	11,65%	13,08%	11,52%	13,70%	12,17%	906,98%	6,57%	20,30%	10,67%
CORDOBA	5,07%	-2,19%	20,37%	-37,22%	34,10%	-21,44%	29,33%	22,90%		16,24%	17,15%	14,70%
EDENOR Y EDESUR	3,35%	-3,74%	15,73%	16,88%	14,40%	21,58%	6,59%	16,62%	-3,20%	19,43%	10,31%	10,31%
EDELAP	104,49%	101,70%	5,67%	-30,13%	18,76%	49,42%	-8,12%	12,90%	113,76%	1046,46%	58,25%	19,69%
SANTA FE	-1,63%	-3,05%	-14,56%	113,32%	-9,02%	21,21%	26,91%	21,92%		-7,43%	83,25%	19,12%
(*) Energía eléctrica facturada a Grandes Usuarios

Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por EDENOR, EDESUR, ESEBA, EDES, EDEN, EDEA, EPEC, EDELAP, EPESF y CAMMESA, sujeto a revisión.

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*)

CAPITAL FEDERAL Y GBA, PCIAS. DE BS.AS., CÓRDOBA Y SANTA FE

MARZO 1998/1997

MARZO												En GWh
AÑO 1997	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	29,26	2,18	0,11	25,72	14,26	41,87	70,16	4,01	0,06	0,07	13,65	201,35
MEM PCIA. DE BS.AS.	8,38	0,15	0,00	0,07	41,61	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,46	50,71
EPEC	14,68	0,88	0,12	0,91	17,45	7,04	1,60	21,93	0,00	0,29	12,60	77,50
MEM CORDOBA	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	0,22	0,00	0,00	0,25	8,29
EDENOR	13,70	8,54	0,82	2,44	30,18	1,52	4,29	17,37	0,24	2,41	22,57	104,07
EDESUR	12,22	9,21	0,34	4,07	14,75	5,05	7,42	11,43	0,94	3,68	29,84	98,94
MEM EDENOR Y EDESUR	76,10	17,48	1,90	26,30	49,19	14,04	12,11	32,84	0,00	0,00	36,13	266,10
EDELAP	0,62	0,10	0,03	0,15	0,93	0,65	0,24	0,78	0,12	0,03	1,80	5,44
MEM EDELAP	0,72	0,09	0,00	0,71	51,25	0,33	8,78	3,52	0,00	0,00	0,82	66,23
EPESF	35,06	3,68	2,85	4,05	9,98	0,35	15,40	7,31	0,00	0,06	8,08	86,81
MEM PCIA. DE SANTA FE	12,71	4,89	0,51	0,37	0,22	1,13	80,19	6,84	0,00	0,00	0,86	107,71
TOTAL MARZO 1997	204,81	47,19	6,68	64,79	229,82	78,45	200,20	106,28	1,35	6,53	127,06	1073,16
MARZO
AÑO 1998	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
EX-ESEBA	29,09	1,52	0,16	29,67	16,74	35,55	76,09	4,64	0,59	0,08	19,07	213,20
MEM PCIA. DE BS.AS.	9,47	0,86	0	0,00	68,29	9,62	0,06	0,17	0	0,00	1,59	90,05
EPEC	14,29	1,02	0,18	0,50	6,72	3,65	2,10	24,31	0,50	0,59	16,66	70,52
MEM CORDOBA	0,57	0,00	0,00	0,00	11,21	4,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,46	17,19
EDENOR	15,00	8,21	1,06	2,74	26,12	2,03	5,06	13,79	0,39	3,54	19,35	97,28
EDESUR	4,08	6,40	0,35	4,63	13,13	1,82	9,48	9,53	0,97	3,98	25,97	80,34
MEM EDENOR Y EDESUR	87,69	21,54	1,86	36,51	78,97	23,20	14,35	44,23	0,00	0,27	59,26	367,88
EDELAP	1,48	0,22	0,04	0,16	0,66	0,47	0,34	1,07	0,17	0,03	1,41	6,03
MEM EDELAP	1,23	0,32	0,00	0,33	56,59	0,49	6,76	3,54	0,00	0,00	1,80	71,06
EPESF	33,39	4,40	4,18	3,39	13,02	1,57	2,19	11,58	0,00	0,06	10,91	84,70
MEM PCIA. DE SANTA FE	17,34	4,83	0,41	0,97	0,32	0,00	80,28	7,04	0,00	0,00	2,94	114,13
TOTAL MARZO 1998	213,63	49,32	8,23	78,87	291,77	82,86	196,72	120,37	2,63	8,55	159,42	1212,37
TASAS DE CRECIMIENTO

MARZO 1998/1997

MARZO 1998/1997	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL	4,31%	4,50%	23,10%	21,74%	26,95%	5,63%	-1,74%	13,25%	94,69%	30,97%	25,46%	12,97%
BUENOS AIRES	2,44%	2,43%	36,08%	15,04%	52,16%	7,87%	8,53%	18,89%	908,12%	21,18%	46,33%	20,30%
CORDOBA	-7,35%	15,45%	42,23%	-45,72%	2,78%	-39,92%	31,80%	11,91%		105,62%	33,33%	2,23%
EDENOR Y EDESUR	4,66%	2,61%	6,78%	33,73%	25,61%	31,26%	21,26%	9,58%	16,41%	27,93%	18,11%	16,28%
EDELAP	102,27%	187,53%	13,88%	-44,18%	9,71%	-1,78%	-21,36%	7,04%	45,51%	2,49%	22,53%	7,56%
SANTA FE	6,20%	7,66%	36,92%	-1,35%	30,83%	6,02%	-13,72%	31,64%		1,99%	54,94%	2,21%
 (*) Energía eléctrica facturada a Grandes Usuarios

Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por EDENOR, EDESUR, ESEBA, EDES, EDEN, EDEA, EPEC, EDELAP, EPESF y CAMMESA, sujeto a revisión.

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*)

CAPITAL FEDERAL Y GBA, PCIAS. DE BS.AS., CÓRDOBA Y SANTA FE

1º TRIMESTRE 1998/1997

1º TRIMESTRE												En GWh
AÑO 1997	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	76,83	6,60	0,33	76,14	87,18	110,74	156,15	10,85	0,17	0,24	43,32	568,57
MEM PCIA. DE BS.AS.	23,61	0,46	0,00	0,22	111,02	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	1,25	136,71
EPEC	39,60	2,51	0,32	2,28	47,31	12,39	4,01	54,69	0,00	0,85	37,87	201,83
MEM CORDOBA	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	0,00	0,60	0,00	0,00	0,51	22,44
EDENOR	46,44	25,49	2,60	7,57	91,56	4,94	14,27	48,13	0,79	7,00	75,40	324,19
EDESUR	47,52	26,85	0,92	25,50	53,55	21,72	25,42	38,63	3,00	12,01	103,13	358,27
MEM EDENOR Y EDESUR	216,92	49,01	4,55	72,22	142,12	37,72	32,61	87,92	0,00	0,00	103,46	746,52
EDELAP	1,60	0,42	0,10	0,50	2,66	1,37	0,91	2,71	0,33	0,09	4,87	15,57
MEM EDELAP	2,18	0,25	0,00	2,17	137,62	0,97	20,46	9,49	0,00	0,00	2,52	175,66
EPESF	107,84	11,39	8,55	10,78	33,59	1,03	48,72	22,63	0,00	0,17	26,42	271,12
MEM PCIA. DE SANTA FE	33,78	14,29	1,54	1,65	0,67	3,26	214,25	17,44	0,00	0,00	4,61	291,49
TOTAL 1º TRIMESTRE 1997	600,53	137,27	18,91	199,04	707,28	211,26	516,80	293,25	4,30	20,37	403,36	3112,37
1º TRIMESTRE
AÑO 1998	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	73,24	4,17	0,44	85,18	49,94	99,44	172,09	11,23	1,66	0,29	51,51	549,19
MEM PCIA. DE BS.AS.	26,82	2,19	0,00	0,00	198,44	24,92	0,13	0,46	0,00	0,00	4,57	257,53
EPEC	42,98	2,52	0,45	1,37	20,30	9,97	5,53	77,65	1,33	1,39	51,35	214,85
MEM CORDOBA	1,62	0,00	0,00	0,00	33,45	13,18	0,00	1,02	0,00	0,00	1,35	50,63
EDENOR	46,86	28,20	3,20	8,10	78,33	6,00	15,34	41,17	1,17	11,16	65,13	304,64
EDESUR	26,27	20,75	1,12	18,87	47,25	6,93	27,85	35,79	2,63	11,49	88,24	287,18
MEM EDENOR Y EDESUR	252,52	54,22	4,52	100,54	212,27	67,85	38,36	118,51	0,00	0,80	171,62	1021,20
EDELAP	3,83	0,56	0,17	0,44	1,50	1,30	1,19	3,30	0,57	1,27	5,21	19,33
MEM EDELAP	3,27	0,74	0,00	1,36	162,89	1,35	19,87	9,85	0,00	0,00	4,69	204,03
EPESF	103,16	12,37	9,53	14,33	39,04	4,67	6,16	32,98	0,00	0,17	41,21	263,61
MEM PCIA. DE SANTA FE	45,25	13,67	0,80	3,08	16,62	0,00	266,94	17,52	0,00	0,00	4,08	367,95
TOTAL 1º TRIMESTRE 1998	625,81	139,37	20,23	233,26	860,03	235,60	553,45	349,49	7,35	26,58	488,97	3540,14
TASAS DE CRECIMIENTO

1º TRIMESTRE 1998/1997

1º TRIMESTRE 1998/1997	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL	4,21%	1,53%	6,96%	17,20%	21,60%	11,52%	7,09%	19,18%	71,03%	30,51%	21,22%	13,74%
BUENOS AIRES	-0,38%	-10,02%	31,93%	11,55%	25,32%	12,29%	10,29%	6,23%	855,91%	19,23%	25,85%	14,38%
CORDOBA	1,81%	0,46%	43,62%	-39,99%	13,62%	-21,56%	37,91%	42,30%		63,47%	37,30%	18,37%
EDENOR Y EDESUR	4,75%	1,79%	9,40%	21,10%	17,62%	25,47%	12,78%	11,90%	-0,02%	23,38%	15,25%	12,88%
EDELAP	87,86%	91,78%	71,16%	-32,71%	17,18%	13,31%	-1,40%	7,80%	73,85%	1287,57%	33,80%	16,80%
SANTA FE	4,79%	1,41%	2,41%	40,04%	62,47%	8,75%	3,85%	26,04%		1,26%	45,93%	12,26%
(*) Energía eléctrica facturada a Grandes Usuarios

Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por EDENOR, EDESUR, ESEBA, EDES, EDEN, EDEA, EPEC, EDELAP, EPESF y CAMMESA, sujeto a

revisión


10 . SINTESIS Y CONCLUSIONES.

A manera de síntesis se irán citando los puntos relevantes observados en el desarrollo del presente.

•	Tendencia de la demanda. En cuanto a la demanda de energía eléctrica a usuario final, ésta ha crecido entre 1990 y 1996 a un 6,8% a.a., porcentaje que observado por sector de consumo difiere ampliamente, siendo Comercio el que muestra mayor dinamismo; en cambio el PBI para el mismo período presenta un crecimiento de 5,8% a.a.

•	Demanda Neta. Teniendo en cuenta las Demandas Netas del M.E.M. y el facturado a usuario final se observa que la tasa de crecimiento de estas demandas es menor a la del facturado a usuario final, mostrando así la disminución en las pérdidas de distribución. A manera de ejemplo, las pérdidas en Capital y GBA en el momento de transferir ascendían al 27%, estimando para la misma jurisdicción para el año 1997 un 10,2%.

•	Grandes Usuarios de las jurisdicciones de EDENOR, EDESUR, Provincias de Buenos Aires y Córdoba - 1997/1996. Analizando en forma particular estos usuarios, cuya descripción se realiza en el apartado 3-, se observa que representan el 36% del total industrial del país y el 74% de los mercados correspondientes.

Estos grandes usuarios presentan una evolución para el año 1997 con respecto a 1996 de 11,62% (Rubros Manufactura, Construcción y Comercio), frente a crecimientos en el EMI (Estimador Mensual Industrial del INDEC) de 8,7% para el mismo período.

Observando el comportamiento rubro por rubro se destaca Comercio (CIIU 6) que crece 24,77%; en cuanto a las jurisdicciones, la Provincia de Córdoba presenta la mayor tasa de 16,95%; y en participación, el área de mayor magnitud es EDENOR y EDESUR con 59%.

•	Grandes Usuarios de las jurisdicciones de EDENOR, EDESUR, Provincias de Buenos Aires y Córdoba - 1993/1997. Analizando la muestra desde el 1º trimestre de 1993 al 4º de 1997, se observa un crecimiento de 63,33%, es decir, una tasa de 9,16% a.a., frente al crecimiento del facturado a usuario final total país estimado de 7,28% a.a. para el mismo período. En cambio, las demandas netas para el total del M.E.M. han crecido 36,22% para igual período.

En cuanto a cada año en particular la mayor tasa corresponde al año 1996 respecto a 1995, la que asciende a 12,38%.

Teniendo en cuenta el rubro de actividad es importante destacar los mayores crecimientos observados en los sectores de mayor participación, Comercio (CIIU 6) 163,13%, Productos Metálicos (CIIU 38) 69,3% y Productos Químicos (CIIU 35) 64,45%.

•	Grandes Usuarios de las jurisdicciones de EDENOR, EDESUR, EDELAP, Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe - 1997/1996. Incorporando a la muestra anterior las áreas de EDELAP y Pcia. de Santa Fe, encontramos que la demanda agregada de la región asciende a 68,9% del total país, el total industrial de estos mercados representa el 61% del total industrial del país y, los grandes usuarios de la muestra, conforman el 77% del total industrial de las jurisdicciones consideradas para el año 1996.

Los grandes usuarios de la muestra ampliada presentan así un crecimiento de 10,7% para el año 1997 respecto a 1996, destacándose el mayor dinamismo para el área de EDELAP con una tasa de 20,19%; y la mayor participación para las áreas de EDENOR y EDESUR con 45%.

En cuanto al comportamiento por rubro de actividad, por su evolución y participación en el total se observan mínimas diferencias con la muestra sin ampliar (ítem anterior).

•	Cantidad de Grandes Usuarios agentes del MEM - 1997. Respecto a la cantidad de agentes GUMA y GUME del  total M.E.M. para el año 1997, se observó una evolución del 60% entre los meses de Enero a Diciembre, ascendiendo para éste mes a 1123 agentes.

•	Demanda de Grandes Usuarios agentes del MEM resto país - 1997. El total de consumo registrado para el año 1997 por los grandes usuarios mayores y menores agentes del M.E.M. asciende a 10.660,80 GWh, de los cuales 7.994,25 GWh corresponde a las jurisdicciones de las muestras analizadas anteriormente. Los grandes usuarios agentes del M.E.M. del resto de las áreas consumieron 2.666,55 GWh en el año 1997, sólo estos, sin los usuarios clientes de las distribuidoras mostraron un crecimiento de 43,38% entre los meses de Enero a Diciembre de 1997.

La composición de la demanda de estas áreas (resto país), muestra que del total demandado de energía eléctrica de éstos agentes el 91,9% corresponde a Grandes Usuarios Mayores y el restante 8,1% a Grandes Usuarios Menores.

•	Precios medios totales sin transporte a Grandes Usuarios del M.E.M - 1997/1996. En cuanto a los precios medios totales a Grandes Usuarios Mayores del M.E.M. se obtiene para el año 1996 un valor de $/kWh 0,032 y para 1997 de $/kWh  0,029. En cuanto a los Grandes Usuarios Menores se observa un precio medio para el año 1996 de $/kWh 0,034 y de $/kWh 0,029 para 1997. Estos precios medios son calculados tomando la facturación total en pesos por cargos fijos y variables de energía y potencia sin incluir los cargos correspondientes al transporte, y este valor se pondera con la energía eléctrica consumida, se obtiene así un precio medio, $/kWh, para cada mes para el total de usuarios, Mayores y Menores, del M.E.M..

•	Demanda de energía eléctrica para el año 1998 - Demanda Neta MEM. Los datos disponibles se refieren a las demandas netas las que han presentado para el total del M.E.M. un crecimiento de 5,11% comparando el acumulado de Enero a Abril del año 1998 con respecto al mismo período del año 1997, en cambio las demandas netas de la región, es decir de las jurisdicciones de EDENOR, EDESUR, EDELAP, Provincias de Buenos Aires y Córdoba, muestran una tasa de 4,45% para el mismo período.

Grandes Usuarios de las jurisdicciones de EDENOR, EDESUR, EDELAP, Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe - 1998/1997. La evolución de los Grandes Usuarios de la muestra ampliada muestran un crecimiento de 13,74% para el 1º trimestre de 1998 contra igual período de 1997.

Teniendo en cuenta el rubro de actividad es importante destacar los mayores crecimientos observados en los sectores de mayor participación, Comercio (CIIU 6) 21,22%, Productos Metálicos (CIIU 38) 19,18% y Productos Químicos (CIIU 35) 21,6%.

Considerando cada región en particular la que mostró mayor dinamismo fue la Provincia de Córdoba con 18,37%, aunque los valores de crecimiento de todas las áreas son bastante similares.

Concluyendo. En cuanto a la evolución de las variables analizadas en el presente se puede concluir que, la tasa acumulada anual de crecimiento del facturado a usuario final total país es mayor a la del PBI y a la de la demanda neta del MEM, evidenciando de esta manera la reducción en las pérdidas de distribución.

Los Grandes Usuarios de las áreas consideradas (EDENOR, EDESUR, EDELAP, Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) para los rubros Industria, Construcción y Comercio presenta siempre mayores tasas de crecimiento que el facturado a usuario final (total país, industrial total país, industrial de la región) y que las demandas netas; por lo cual se infiere un mayor dinamismo en éste grupo de usuarios (demandas de potencia mayor a 50KW). Además, el comportamiento de éstos rubro por rubro es similar, en cuanto a la tendencia, al comportamiento de la economía en su conjunto, el que se hace más convergente en etapas en que no existe recesión. Es importante destacar además que los grandes usuarios de estas áreas representan para el año 1996 el 77% del facturado industrial del mismo mercado, y, el facturado industrial de este mercado representa el 61% del total industrial del país.

En cuanto a la evolución de Grandes Usuarios Mayores y Menores del MEM sobre cantidad de agentes, consumo y precios medios total país el desarrollo durante el año 1997 ha sido significativo en todos los aspectos, es decir aumentando la cantidad de agentes y el consumo y disminuyendo los precios. Distinguiendo entre GU Mayores y Menores es de destacar que el aumento en la cantidad de agentes de los GU Menores es mayor a la de los GU Mayores, no siendo así para el consumo, es decir del total de demanda de energía de estos usuarios aproximadamente el 85% corresponde a GU Mayores y el resto a GU Menores.

Finalmente, los datos disponibles de Grandes Usuarios para 1998 muestran un crecimiento de 13,74% para el 1º trimestre de 1998 con respecto a igual período del año 1997, usuarios estos correspondientes a las jurisdicciones de la muestra (EDENOR, EDESUR, EDELAP, Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) y a los rubros Manufactura, Construcción y Comercio.

CODIGOS CIIU (CLASIFICACION INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME)

REVISION Nº 2 - NACIONES UNIDAS

•	CIIU 1 - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA

•	CIIU 2 - EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

•	CIIU 3 - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

CIIU 31 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO

CIIU 32 - TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO

CIIU 33 - INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE LA MADERA INCLUIDOS MUEBLES

CIIU 34 - FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES

CIIU 35 - FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON, DE CAUCHO Y DE PLASTICO

CIIU 36 - FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, EXCEPTUANDO LOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON

CIIU 37 - INDUSTRIAS METALICAS BASICAS

CIIU 38 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

CIIU 39 - OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

•	CIIU 4 - ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

•	CIIU 5 - CONSTRUCCION

•	CIIU 6 - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES

•	CIIU 7 - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

•	CIIU 8 - SERVICIOS FINANCIEROS, DE SEGUROS, INMOBILIARIOS Y EMPRESARIALES

•	CIIU 9 - SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES


Contents
Contenido

1. INTRODUCCION

2. TENDENCIA DE LA DEMANDA.

3. EVOLUCION DE LA DEMANDA DE LOS GU EN LOS MERCADOS DE CAPITAL FEDERAL, GRAN BUENOS AIRES Y PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y CORDOBA.

4. ANALISIS DE LA SERIE DE DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS GU DE LA REGION - PERIODO 1993 / 1997

5 . EVOLUCION DE LA DEMANDA DE LOS GU PARA EL AÑO 1997/96 CON LA INCORPORACION DE LAS AREAS DE EDELAP Y DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.

6 . EVOLUCION DE LA CANTIDAD DE GRANDES USUARIOS AGENTES DEL M.E.M. PARA EL AÑO 1997 NIVEL PAIS.

7 . ANALISIS DE LA DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA DE GRANDES USUARIOS AGENTES DEL M.E.M. PARA EL AÑO 1997 NIVEL PAIS EXCEPTUANDO LAS JURISDICCIONES DE LA MUESTRA.

8 . EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA ENERGIA ELECTRICA A GRANDES USUARIOS AGENTES DEL M.E.M. PARA EL AÑO 1996 Y 1997.

9 . PRIMERA APROXIMACION A LA DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AÑO 1998.

10 . SINTESIS Y CONCLUSIONES.