Copyright: SecretarÝa de EnergÝa y Puertos


Nota 1

No se toman los consumos de las más importantes empresas, puesto que, la planta de San Nicolás es autogeneradora, la ubicada en Ensenada corresponde al área de EDELAP, y la de Villa Constitución pertenece a la provincia de Santa Fe, por lo tanto, no forman parte de la muestra considerada.


Nota 2

Los datos económicos tienen por fuente el Informe Económico del Tercer Trimestre de 1995, elaborado por la Secretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.


Nota 3

La descripción de las demandas netas se trata en el apartado 2, además, al final del presente se incluye un cuadro con los valores físicos e índices de estas demandas trimestralizado.


Contenido

INTRODUCCION

TENDENCIA DE LA DEMANDA

EVOLUCION DE LA DEMANDA DE LOS GU EN LOS MERCADOS DE CAPITAL FEDERAL, GRAN BUENOS AIRES Y PCIAS. DE BUENOS AIRES Y CORDOBA.

ANALISIS DE LA SERIE DE DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS GU DE LA REGION - PERIODO 1993-1996

CUADROS ANEXOS


Subsecretaría de Energía

Dirección Nacional de Prospectiva

ANALISIS DE LA EVOLUCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS GRANDES USUARIOS DE CAPITAL FEDERAL, GRAN BUENOS AIRES Y PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y CORDOBA

Buenos Aires, 16 de Abril de 1997.

INDICE

ANALISIS DE LA EVOLUCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS GRANDES USUARIOS DE CAPITAL FEDERAL, GRAN BUENOS AIRES Y PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y CORDOBA

1. INTRODUCCION	1

2. TENDENCIA DE LA DEMANDA	1

2.1. La energía eléctrica facturada a usuario final por sector de consumo.	1

2.2. La Demanda Neta del M.E.M y la energía eléctrica facturada.	1

3. EVOLUCION DE LA DEMANDA DE LOS GU EN LOS MERCADOS DE CAPITAL FEDERAL, GRAN BUENOS AIRES Y PCIAS. DE BUENOS AIRES Y CORDOBA.	1

3.1. Período 1993-1994.	1

3.2. Período 1994-1995.	1

3.3. Período 1995-1996.	1

4. ANALISIS DE LA SERIE DE DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS GU DE LA REGION - PERIODO 1993-1996	1

CUADROS ANEXOS

DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA PARA GRANDES USUARIOS CAPITAL FEDERAL Y GBA, PCIAS. DE BS.AS. Y CORDOBA	22

DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA PARA GRANDES USUARIOS CAPITAL FEDERAL Y GBA	22

DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA PARA GRANDES USUARIOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES	22

DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA PARA GRANDES USUARIOS PROVINCIA DE CORDOBA	22

DEMANDAS NETAS (GWh)	22

EVOLUCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA (en GWh)	22

VALOR AGREGADO BRUTO POR SECTOR DE ACTIVIDAD	22

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*) CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES AÑO 1993 Y 1994	22

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*) CÓRDOBA AÑO 1993 Y 1994	22

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*) PROVINCIA DE BUENOS AIRES AÑO 1993 Y 1994	22

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*) CAPITAL FEDERAL ,GRAN BUENOS AIRES, CÓRDOBA Y PROVINCIA DE BS.AS. AÑO 1993 Y 1994	22

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*) CAPITAL FEDERAL Y GBA, CÓRDOBA Y PCIA. DE BS.AS. 1º TRIMESTRE 1995/1994	22

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*) CAPITAL FEDERAL Y GBA, CÓRDOBA Y PCIA. DE BS.AS. 2º TRIMESTRE 1995/94	22

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*) CAPITAL FEDERAL Y GBA, CÓRDOBA Y PCIA. DE BS.AS. 3º TRIMESTRE 1995/1994	22

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*) CAPITAL FEDERAL Y GBA, CÓRDOBA Y PCIA. DE BS.AS. 4º TRIMESTRE 1995/1994	22

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*) CAPITAL FEDERAL Y GBA, CÓRDOBA Y PCIA. DE BS.AS. TOTAL 1995/1994	22

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*) CAPITAL FEDERAL Y GBA, CÓRDOBA Y PCIA. DE BS.AS. 1º TRIMESTRE 1996/1995	22

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*) CAPITAL FEDERAL Y GBA, CÓRDOBA Y PCIA. DE BS.AS. 2º TRIMESTRE 1996/1995	22

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*) CAPITAL FEDERAL Y GBA, CÓRDOBA Y PCIA. DE BS.AS. 3º TRIMESTRE 1996/1995	22

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*) CAPITAL FEDERAL Y GBA, CÓRDOBA Y PCIA. DE BS.AS. 4º TRIMESTRE 1996/1995	22

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*) CAPITAL FEDERAL Y GBA, CÓRDOBA Y PCIA. DE BS.AS. TOTAL 1996/1995	22

 ANALISIS DE LA EVOLUCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS GRANDES USUARIOS DE CAPITAL FEDERAL, GRAN BUENOS AIRES Y PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y CORDOBA


INTRODUCCION

El presente trabajo es una revisión actualizada de versiones anteriores elaboradas por esta Dirección. En éste se incluye un análisis para el período 1996/95 en particular, y uno para la serie total trimestralizada, que comprende los años 1993 a 1996.

Este informe, se considerará, además, como cierre preliminar de esta muestra particular, pues a partir de Enero de 1997, se verá ampliada por la inclusión de las áreas de EDELAP y EPESF, de las cuales ya se disponen los datos mensuales para el año 1996. Es oportuno aquí mencionar, la colaboración que estas distribuidoras han prestado a esta Dirección Nacional, elaborando y adaptando la información a los requerimientos precisos para la adecuación de este informe, y la disposición de la información en tiempo y forma.

El objetivo de este análisis es identificar algunos elementos de diagnóstico acerca de la evolución de la demanda de energía eléctrica en el sector industrial y comercial, a partir del análisis de los consumos registrados por los Grandes Usuarios (GU) de los mercados de Capital Federal y Gran Buenos Aires y las Pcias. de Córdoba y Buenos Aires considerados como una muestra testigo del comportamiento de la demanda industrial en general.

A tal efecto, el desarrollo del presente, consistirá en:

•	Descripción de la muestra, procedencia de la información y características de la representatividad de la misma;

•	Un segundo apartado conteniendo, el análisis de la tendencia de la demanda de energía eléctrica, sobre la base del facturado a usuario final a nivel agregado, y su comparación con las demandas netas del M.E.M. (Mercado Eléctrico Mayorista);

•	Análisis de la evolución de los Grandes Usuarios período a período, en la tercera parte;

•	y por último, la descripción de la serie de la muestra considerada, desde 1993 a 1996.

También se incluirá al final del informe, todos los cuadros de datos relacionados con el presente.

El análisis se realiza considerando los GU de las jurisdicciones de Capital Federal y Gran Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires y Córdoba, para los que se cuenta con datos mensuales desde 1993 hasta 1996 inclusive.

Estos GU corresponden a las distribuidoras EDENOR, EDESUR, EPEC y ESEBA y a los Grandes Usuarios Mayores (GUMA) y Grandes Usuarios Menores (GUME) del área de concesión de las mismas. No se incluyen los GU de las áreas de EDELAP y de cooperativas, ni los respectivos GUMA y GUME.

Los GU clasificados por código CIIU comprenden los rubros correspondientes a la actividad manufacturera, construcción y comercio.

Por otro lado, se está en la tarea de revisión de la clasificación asignada por las empresas a sus GU, de manera de asegurar la correcta asignación del código CIIU. Además, se está insistiendo en lograr a la brevedad posible la nueva asignación de los códigos, según la Revisión Nº 3 de Naciones Unidas, pero sin discontinuar la disposición de información.

La fuente de la información utilizada es la elaborada por la Secretaría de Energía y Puertos, Coordinación de Estadísticas Energéticas, a partir de datos suministrados por las empresas distribuidoras sobre los consumos mensuales registrados para sus respectivos GU, clasificados por código CIIU. En lo que respecta a los GUMA y GUME del M.E.M., de cada área de concesión, CAMMESA es la fuente primaria de datos.

La información de GU presentada por las distribuidoras corresponde a los clientes con potencia contratada superior a 50 kW.

Una primera aproximación al grado de representatividad de la muestra se resume en el siguiente cuadro:

ENERGIA ELECTRICA FACTURADA (en GWh). AÑO 1995

	TOTAL (1)	INDUSTRIAL (2)	GU CIIU (*) (3)	PARTICP. (2)/(1)	PARTIC. (3)/(2)
Capital Federal y Gran Buenos Aires	20.891	5.816	4.050	27,8%	69,6%
Buenos Aires	6.325	3.379	2.511	53,4%	74,3%
Córdoba	3.137	1.242	745	39,6%	60,0%
Total	30.353	10.437	7.307	34,4%	70,0%
Total País	51.436	21.506		41,8%

 (*) No incluye Comercio (CIIU 6)

La demanda agregada, de estas jurisdicciones representa, en términos de energía eléctrica facturada, para el año 1995, el 59% de la demanda total del país.

A su vez, la demanda de energía eléctrica del sector industrial de estos mercados representa el 49% de la demanda industrial total del país.

La demanda de los GU representa el 70% de la demanda industrial de los mercados considerados y el 34% de la demanda industrial total del país.

La región de Capital Federal y Gran Buenos Aires concentra el 55% de la demanda agregada de los GU de los mercados considerados.

La muestra considerada representa una fracción particular de la industria, que posiblemente presente un comportamiento diferente al resto del universo. En este sentido, se hace necesario recabar información adicional, sobre la actividad económica específica y modalidades de consumo de cada uno de ellos, a fin de caracterizar adecuadamente a cada GU.


TENDENCIA DE LA DEMANDA

2.1. La energía eléctrica facturada a usuario final por sector de consumo.

La demanda de energía eléctrica, medida en términos de energía eléctrica facturada, ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. El más alto valor de la serie de facturación correspondía al año 1987 (38.396 GWh), a partir de 1991 dicho valor ha sido superado ampliamente.

Considerando el período 1990-1995, la tasa de crecimiento de la facturación a usuario final registrada es de 7,1% a.a.

La recuperación, a partir de 1991, del nivel de actividad de la economía es el principal factor explicativo del comportamiento observado en la demanda. Entre 1990 y 1995, el PBI creció a un ritmo de 6% a.a.

Entre 1990 y 1995, la demanda en el sector residencial registra un crecimiento de casi el 9% a.a. debido, principalmente, al incremento de la tasa de equipamiento de artefactos electrodomésticos en los hogares.

En correspondencia con el crecimiento económico en el área de los servicios, la demanda en el sector comercial presenta el mayor ritmo de crecimiento sectorial, 17,7% a.a. entre 1990 y 1995.

El sector industrial presenta una menor tasa anual de crecimiento, para igual período, a la de los anteriores sectores, de casi el 4,2% a.a.

Otro factor explicativo del crecimiento del facturado, sobre todo en los sectores residencial y comercial, estaría dado por las mejoras introducidas en la gestión administrativa y comercial de las concesiones de la ex-Segba, en lo referente a la recuperación al facturado de las pérdidas no técnicas (hurto, fraude y consumos no medidos). El mercado de Capital y GBA representa el 41% del facturado total del país para 1995. Al momento de producirse las transferencias de las distribuidoras de GBA a los concesionarios, las pérdidas totales se estimaban en un 27% de la cantidad de energía ingresada a la red, para 1995 representan tan sólo el 12%.

ENERGIA ELECTRICA FACTURADA A USUARIO FINAL (en GWh)
AÑO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	OTROS	TOTAL
1990	10.890	3.164	17.511	4.960	36.526
1991	11.777	4.037	17.596	5.143	38.553
1992	13.114	4.630	18.187	5.432	41.363
1993	14.419	5.481	19.580	5.077	44.557
1994	15.552	6.400	20.139	5.925	48.016
1995	16.745	7.135	21.506	6.050	51.436
TASAS DE CRECIMIENTO
AÑO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	OTROS	TOTAL
1990
1991	8,1%	27,6%	0,5%	3,7%	5,5%
1992	11,4%	14,7%	3,4%	5,6%	7,3%
1993	10,0%	18,4%	7,7%	-6,5%	7,7%
1994	7,9%	16,8%	2,9%	16,7%	7,8%
1995	7,7%	11,5%	6,8%	2,1%	7,1%
PARTICIPACION SECTORIAL
AÑO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	OTROS	TOTAL
1990	29,8%	8,7%	47,9%	13,6%	100,0%
1991	30,5%	10,5%	45,6%	13,3%	100,0%
1992	31,7%	11,2%	44,0%	13,1%	100,0%
1993	32,4%	12,3%	43,9%	11,4%	100,0%
1994	32,4%	13,3%	41,9%	12,3%	100,0%
1995	32,6%	13,9%	41,8%	11,8%	100,0%
2.2. La Demanda Neta del M.E.M y la energía eléctrica facturada.

La Demanda Neta es un concepto utilizado por CAMMESA para caracterizar la demanda. Corresponde a la suma de las demandas declaradas por las distribuidoras y grandes usuarios del M.E.M., medidas en los puntos de entrega  de energía, en cada jurisdicción.

 DEMANDA NETA DEL M.E.M. (en GWh)

AÑO	DEMANDA NETA	TASA DE CRECIMIENTO
1991	42.620	7,5%
1992	45.817	7,5%
1993	48.883	6,7%
1994	51.884	6,1%
1995	53.773	3,6%
1996	57.681	7,3%

La diferencia entre la Demanda Neta con la Energía Facturada a Usuario Final, corresponde a las pérdidas en subtransmisión y distribución de cada jurisdicción, salvo en aquellas donde existen consumos aislados del M.E.M.

La Demanda Neta del M.E.M. y la energía eléctrica facturada a usuario final presentan tendencias de ritmo de crecimiento opuestas, lo que estaría indicando una tendencia a la reducción progresiva de las pérdidas de energía en los principales mercados eléctricos.


EVOLUCION DE LA DEMANDA DE LOS GU EN LOS MERCADOS DE CAPITAL FEDERAL, GRAN BUENOS AIRES Y PCIAS. DE BUENOS AIRES Y CORDOBA.

3.1. Período 1993-1994.

En 1994, los GU de los mercados considerados experimentaron un crecimiento del 9,25% respecto a 1993.

Las mayores tasas se registran para los rubros Comercio (CIIU 6), 27,05% y Construcción (CIIU 5), con el 17,08%.

El rubro de código CIIU 6, corresponde al comercio mayorista y minorista, el cual representa el 10% del facturado total del sector Comercial para el año 1993.

En el sector manufacturero, los GU de la industria Alimenticia (CIIU 31) registran la mayor tasa del sector, 13,17%. Le siguen la industria Química  (CIIU 35), 9,92% y Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo (CIIU 38) con el 8,47%.

La evolución trimestral, durante 1994, de la demanda de los GU se indica en el siguiente gráfico.

Los crecimientos registrados por región se indican en el siguiente gráfico.

3.2. Período 1994-1995.

Se observa una tasa de crecimiento del 3,61%, entre 1995/1994 menor a la registrada para los años 1994/1993 de 9,25%. A su vez, también se muestra la desaceleración en los crecimientos de los trimestres de 1995 en el siguiente gráfico:

En cuanto a las variaciones por sectores, se continúa observando las más altas tasas para los rubros Construcción (CIIU 5) 40,61% y Comercio (CIIU 6) 24,62%, con igual tendencia en el período 1994/1993.

Los otros rubros que presentan tasas positivas son: Fabricación de Papel (CIIU 34) 9,93%, Alimentos (CIIU 31) 9,40% y Fabricación de Sustancias Químicas (CIIU 35) 7,36%, también con similar tendencia a 1994/1993. Es importante destacar, que estos rubros han presentado un crecimiento acelerado en las exportaciones, para los primeros ocho meses de 1995 con respecto a igual período de 1994. Las exportaciones de MOA (Manufacturas de Orígen Agropecuario) han crecido un 32%; las de Papel, Cartón, Imprenta y Publicaciones 109,5% y Productos Químicos y Conexos 54,1%.

Los rubros de Fabricación de Madera (CIIU 33) y Otras Industrias Manufactureras (CIIU 39) presentan las mayores tasas negativas de crecimiento (23,54% y 29,36%), al igual que para el período 1994/93, pero de menor magnitud. Estas altas tasas, no son explicativas del comportamiento de la muestra, puesto que la participación de estos rubros en el total  sólo alcanza el 0,42% para el rubro 33 y 0,1% para el rubro 39.

Los restantes rubros (CIIU 37, 32, 36 y 38) muestran también tasas negativas de crecimiento.

En cuanto al rubro Industrias Metálicas Básicas (CIIU 37), presenta una caída de 6,88%, esto se debe principalmente, a que en la muestra considerada no se toman los consumos de las más importantes empresas. Estas, abarcarían casi la totalidad de la producción interna, cuya evolución, como componente del PBI, para los primeros once meses de 1995/94, ronda entre el 4,6% y 11,7% según la rama.

Los rubros de Productos Minerales No Metálicos (CIIU 36) y Fabricación de Productos Metálicos (CIIU 38) mostraron tasas negativas de 8,81% y 5,79% respectivamente, contrariamente al crecimiento registrado para 1994, pero evidenciando la tendencia decreciente del crecimiento de la economía en su conjunto.

Para Textiles y Prendas de Vestir (CIIU 32) la tasa de crecimiento negativa asciende a 5,01% para el período, con igual tendencia que 1994/93 (-6,73%). Es importante destacar, que para este rubro, si bien la tasa de conjunto de la muestra es negativa, la provincia de Córdoba presenta crecimientos de 71,2% para el período 1994/93 y 51,70% para 1995/94.

Teniendo en cuenta la muestra analizada, podemos concluir que la tasa de crecimiento más alta se ha dado en Capital y GBA con 5,20%. Le siguen Provincia de Buenos Aires con 4,46% y Córdoba con -6,55%. Todas muestran una desaceleración en el crecimiento, con respecto a 1994/93, significativamente más marcada para la provincia de Córdoba, cuya tasa ascendía a 11,7% (la más elevada para el período anterior).

3.3. Período 1995-1996.

Comparando los totales anuales de los consumos de esta muestra, del período 1996 con respecto a 1995, se presenta una tasa de crecimiento de 12,38%, la más alta que muestra la serie en análisis. Para los años 1995/1994 alcanzaba tan sólo a un 3,61%, y se observaba una desaceleración en el ritmo de crecimiento desde el 1º al 4º trimestre. Para este período la tendencia decreciente ha sido revertida, y ya el 1º trimestre muestra una tasa positiva del 5,10%, la que fue elevándose, hasta alcanzar en el 4º trimestre el 14,48%. Dicha tendencia se observa en el gráfico siguiente:

En cuanto al comportamiento observado por rubros, es importante señalar que todos presentan tasas altas y positivas de crecimiento. Las mayores corresponden a los rubros Construcción (CIIU 5) y Otras Industrias Manufactureras (CIIU 39), pero no son representativas, ya que la participación de éstas en el total de la muestra ascienden al 0,007% y 0,002% respectivamente.

El rubro Comercio (CIIU 6), presenta una tasa de 26,85%, la mayor después de las mencionadas en el párrafo precedente, y posee además una alta participación en el total. Este fenómeno, que se observa en la economía en general, es más notable en este grupo de usuarios, puesto que cambia la estructura del mercado con el surgimiento de los grandes super e hiper-mercados.

Sobre los restantes rubros, se deben señalar los de mayor peso: Alimentos (CIIU 31), Fabricación de Sustancias Químicas (CIIU 35), Industrias Metálicas Básicas (CIIU 37) y Fabricación de Productos Metálicos (CIIU 38), en los que se observan tasas de crecimiento de 12,10%, 11,19%, 6,27% y 15,39% respectivamente.

Para este período en particular, el comportamiento de la muestra rubro a rubro, ha sido similar al indicado por los resultados económicos disponibles a la fecha. El gráfico incluido a continuación muestra las tasas alcanzadas en el período en análisis:

En cuanto a las variaciones observadas, teniendo en cuenta la zona, se concluye que la tasa de crecimiento más elevada se presenta en Capital Federal y GBA (EDENOR Y EDESUR), con un 15,82%, le siguen, Pcia. De Buenos Aires con 9,37% y Pcia. de Córdoba con 2,55%. Se revierte así, la tendencia decreciente del período anterior, observándose para el año 1996 un mayor ritmo de crecimiento para todas las zonas. Esto es más evidente en la Pcia. de Córdoba, ya que en el 1º trimestre mostraba una tasa negativa de 23,29%, y para el 4º una positiva de 23,73%.

Al final del presente informe, se anexan los cuadros conteniendo los datos de consumo de energía eléctrica trimestre por trimestre, discriminada por región, y las tasas de crecimiento correspondientes.


ANALISIS DE LA SERIE DE DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS GU DE LA REGION - PERIODO 1993-1996

Partiendo de los datos agregados del consumo de energía eléctrica de los Grandes Usuarios de la muestra en análisis (EDENOR, EDESUR, ESEBA, EPEC y agentes del MEM de las áreas respectivas), la primer conclusión importante, es que éste ha presentado un incremento del 45,28% en el total, desde el primer trimestre de 1993 hasta el cuarto de 1996. En cambio, se estima, que el crecimiento acumulado del facturado total a usuario final para las áreas en estudio rondará el 28% para los mismos años.

En cuanto a la estructura de demanda total de la región, se observa, para el mismo período, que la participación de los sectores de consumo es casi constante; exceptuando una pequeña baja en el sector industrial, que es absorbida por el aumento en el rubro comercio. Dichas variaciones se muestran en los siguientes gráficos:

Analizando el comportamiento de los GU se observa la misma tendencia; la participación de cada rubro, clasificado por CIIU, es también constante, salvo un aumento en el Comercio (CIIU 6), en detrimento de ínfimas variaciones en los restantes, como se muestra en los gráficos siguientes:

Continuando con el análisis a nivel agregado, se observa que las demandas netas han crecido 27,81% para el total país, y 21,91% para la región, incluyendo aquí el área de EDELAP, frente al ya mencionado crecimiento de los GU de 45,29%, esto implica, evidentemente una participación ascendente de los GU en el total de demandas netas. Para el 1º trimestre de 1993 dicha participación ascendía a 21,4%, y para el 4º trimestre de 1996 alcanzó el 25,5%, (Demanda GU /Demandas Netas Total País). En el gráfico que sigue se observa la evolución de las demandas netas y los grandes usuarios, por medio de índices:

Tomando los datos de consumo de los GU a lo largo de la serie, por cada área (EDESUR y EDENOR, ESEBA y EPEC), se observan tasas de crecimiento interanuales de entre 5% y 15% hasta el 2º trimestre de 1995, cuando comienzan a decrecer y, particularmente para el caso de la Pcia. de Córdoba, tomar valores negativos. Esta situación se extiende hasta el 1º trimestre de 1996, debido a la recesión acontecida en la economía en general. Para el caso de Córdoba, se observan tasas negativas hasta el 2º trimestre de 1996. A partir del 3º trimestre de 1996, todas las áreas presentan altas tasas positivas, es decir, el ritmo de crecimiento se acelera, adoptando valores entre 8,58% y 23,73%.

A continuación se muestran los gráficos, conteniendo las tasas de crecimiento para cada región y trimestre, como así también los valores físicos. Es conveniente aclarar, que cuando se cita el área de concesión más MEM, se quieren significar los Grandes Usuarios de la distribuidora y los agentes del MEM del área respectiva.

La serie descripta también se puede observar mediante números índices, en el siguiente gráfico:

Los cuadros con información detallada, en valores físicos e índices, trimestre a trimestre y región por región se anexan al final de este informe, como así también la desagregación rubro por rubro.

En cuanto al análisis por rubro, en primer lugar, es importante citar la participación de cada uno en el total de la muestra: CIIU 31, 18,80%, CIIU 32, 4,97%, CIIU 33, 0,40%, CIIU 34, 8,41%, CIIU 35, 23,85%, CIIU 36, 7,78%, CIIU 37, 11,77%, CIIU 38, 10,79%, CIIU 39, 0,15%, CIIU 5, 0,74% y CIIU 6, 12,33%, para el año 1996. Los gráficos se pueden observar al comienzo de este apartado, siendo así notable la participación de los rubros Alimentos (31), Fabricación de Sustancias Químicas (35), Industrias Metálicas Básicas (37), Fabricación de Productos Metálicos (38) y Comercio (6). Los restantes sectores presentan bajos porcentajes de participación, y además, no muestran el mismo comportamiento que el nivel de actividad de la economía en general, rubro por rubro. Se puede mencionar, sin embargo, que el rubro Fabricación de Madera (CIIU 33) de esta muestra, siendo regresionado con el PBI, ha resultado significativo para explicar el comportamiento de la demanda de energía eléctrica.

Los rubros de mayor incidencia, han presentado comportamientos similares a los sectores respectivos de la economía en general, en cuanto a la tendencia. Sin embargo, las tasas de crecimiento por rubro de demanda de energía eléctrica de esta muestra, siempre son superiores. A fines de la comparación, se anexan al final del presente, valores e índices de Valor Agregado rubro por rubro, trimestralizados, hasta el 4º trimestre de 1995. Salvo el período de recesión, en que las tasas de crecimiento de esta muestra se observaban altamente positivas, y el nivel de actividad decrecía, se encontraba que en estos rubros las exportaciones habían aumentado considerablemente (Ver apartado 3-, Período 1995/1994). Concluyendo, estos sectores han presentado las mayores tasas de crecimiento de demanda de energía eléctrica para el período bajo análisis: CIIU 31, 46,93%, CIIU 35, 49,27%, CIIU 37, 26;34%, CIIU 38, 45,75% y CIIU 6, 113,67%. Es importe citar aquí, que el rubro Fabricación de Productos Metálicos (CIIU 38), al igual que el rubro Fabricación de Madera (CIIU 33), siendo regresionado con el PBI respectivo, ha resultado significativo para explicar las variaciones en la demanda de energía eléctrica. En el gráfico siguiente se muestra el comportamiento de los principales rubros, respecto a su importancia en la demanda de energía eléctrica:

Concluyendo, es de destacar la importancia que la muestra analizada fue tomando en el período observado. Esta, ha mostrado una evolución más acelerada que la economía en su conjunto, como así también, respecto a la demanda de energía eléctrica total y neta.


CUADROS ANEXOS

DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA PARA GRANDES USUARIOS
CAPITAL FEDERAL Y GBA, PCIAS. DE BS.AS. Y CORDOBA

(En Valores Físicos - GWh)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL 1993	1.249,85	469,96	45,48	621,41	1676,05	719,97	1.011,69	843,28	13,76	28,97	565,77	7.246,18
TOTAL 1994	1.413,40	439,46	45,46	659,14	1842,26	740,92	1.096,88	914,74	11,53	33,92	718,84	7.916,55
TOTAL 1995	1.546,29	408,70	34,76	724,57	1977,78	675,66	1.021,41	861,80	8,14	47,70	895,81	8.202,63
TOTAL 1996	1.733,34	458,44	36,49	775,54	2199,03	716,99	1.085,44	994,44	13,99	68,30	1.136,36	9.218,35
1º TRIM 93	311,68	102,44	8,45	147,34	388,66	163,17	214,69	178,65	3,16	7,38	145,43	1.671,07
2º TRIM 93	303,02	122,08	11,12	153,21	422,68	171,78	251,82	212,61	3,44	6,65	132,56	1.790,96
3º TRIM 93	313,33	126,24	12,64	158,70	458,38	186,59	275,54	226,89	3,58	7,12	133,13	1.902,14
4º TRIM 93	321,82	119,20	13,26	162,15	406,33	198,43	269,64	225,13	3,57	7,82	154,66	1.882,01
1º TRIM 94	332,41	97,61	10,19	160,10	411,55	175,85	265,97	194,37	3,41	9,05	181,15	1.841,66
2º TRIM 94	349,95	114,72	12,64	158,42	452,91	173,21	299,40	227,58	3,53	8,44	161,65	1.962,44
3º TRIM 94	344,93	114,40	12,81	167,90	474,61	174,89	297,43	243,10	2,56	7,93	170,41	2.010,97
4º TRIM 94	386,10	112,74	9,82	172,72	503,18	216,97	234,08	249,69	2,03	8,51	205,63	2.101,48
1º TRIM 95	378,91	100,85	9,66	171,21	501,81	187,96	237,50	217,04	1,93	10,47	234,85	2.052,19
2º TRIM 95	379,17	98,39	8,49	176,35	485,42	170,09	262,36	217,46	1,68	10,88	210,31	2.020,60
3º TRIM 95	383,47	102,38	8,12	184,76	505,51	157,32	280,42	211,04	1,83	11,68	203,61	2.050,14
4º TRIM 95	404,74	107,09	8,49	192,26	485,03	160,28	241,13	216,27	2,70	14,66	247,05	2.079,71
1º TRIM 96	423,59	103,08	7,19	188,13	502,15	158,33	251,70	204,64	3,23	18,39	296,38	2.156,80
2º TRIM 96	425,16	115,55	8,81	198,86	547,21	163,94	276,00	240,56	3,45	16,69	267,91	2.264,15
3º TRIM 96	426,64	121,28	10,40	197,50	569,50	188,09	286,51	288,87	3,46	16,07	261,33	2.369,65
4º TRIM 96	457,94	118,53	10,09	191,05	580,17	206,62	271,23	260,37	3,85	17,16	310,74	2.427,76
(Indices - Base 1º Trim.93 = 100)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1º TRIM 93	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2º TRIM 93	97,222	119,171	131,564	103,984	108,752	105,275	117,295	119,012	108,671	90,026	91,145	107,175
3º TRIM 93	100,528	123,225	149,505	107,708	117,940	114,355	128,344	127,007	113,182	96,457	91,537	113,828
4º TRIM 93	103,253	116,354	156,855	110,052	104,546	121,612	125,593	126,021	113,003	105,903	106,344	112,623
1º TRIM 94	106,650	95,279	120,498	108,659	105,890	107,775	123,883	108,800	107,764	122,573	124,561	110,208
2º TRIM 94	112,278	111,982	149,537	107,517	116,531	106,154	139,457	127,389	111,531	114,291	111,150	117,437
3º TRIM 94	110,667	111,670	151,558	113,953	122,116	107,182	138,538	136,079	80,936	107,349	117,176	120,341
4º TRIM 94	123,877	110,049	116,162	117,225	129,467	132,973	109,031	139,771	64,233	115,200	141,388	125,757
1º TRIM 95	121,568	98,448	114,249	116,201	129,114	115,196	110,624	121,491	60,924	141,849	161,479	122,807
2º TRIM 95	121,654	96,040	100,404	119,686	124,896	104,243	122,202	121,726	53,088	147,412	144,607	120,916
3º TRIM 95	123,032	99,936	96,039	125,392	130,066	96,415	130,617	118,131	57,996	158,213	140,000	122,684
4º TRIM 95	129,858	104,532	100,481	130,482	124,796	98,232	112,316	121,059	85,458	198,517	169,873	124,454
1º TRIM 96	135,906	100,617	85,027	127,681	129,200	97,035	117,237	114,550	102,161	249,106	203,788	129,067
2º TRIM 96	136,407	112,797	104,263	134,966	140,795	100,474	128,558	134,655	109,113	226,012	184,215	135,491
3º TRIM 96	136,884	118,386	122,994	134,041	146,530	115,275	133,452	161,701	109,303	217,595	179,691	141,805
4º TRIM 96	146,925	115,706	119,367	129,666	149,273	126,632	126,335	145,749	121,692	232,367	213,665	145,282

Fuente: Secretaría de Energía y Puertos, en base a información suministrada por EDENOR, EDESUR, ESEBA, EPEC y CAMMESA, sujeto a revisión.

 DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA PARA GRANDES USUARIOS
CAPITAL FEDERAL Y GBA

(En Valores Físicos - GWh)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL 1993	843,40	428,91	42,84	272,96	889,88	265,80	395,93	578,77	13,36	23,78	410,33	4165,96
TOTAL 1994	912,09	396,68	42,37	300,32	959,09	270,81	392,30	655,98	11,11	27,02	526,60	4494,38
TOTAL 1995	1011,64	370,89	31,89	365,53	1018,64	255,56	322,36	625,05	7,74	41,05	677,57	4727,92
TOTAL 1996	1157,91	423,25	33,66	434,33	1151,80	273,53	312,08	725,47	13,42	61,60	888,94	5476,00
1º TRIM 93	216,19	93,70	7,87	65,03	202,23	61,55	80,22	121,76	3,08	6,15	105,36	963,14
2º TRIM 93	205,52	111,28	10,41	66,34	219,31	63,28	100,65	144,61	3,37	5,47	96,34	1026,58
3º TRIM 93	207,46	115,33	11,95	69,15	233,99	69,13	108,90	155,84	3,49	5,64	97,95	1078,83
4º TRIM 93	214,23	108,60	12,61	72,44	234,35	71,84	106,16	156,56	3,42	6,52	110,68	1097,41
1º TRIM 94	220,81	89,15	9,49	71,78	212,68	63,89	86,16	140,08	3,31	7,57	132,59	1037,52
2º TRIM 94	219,82	102,22	11,84	71,18	227,07	64,75	112,01	162,37	3,43	6,79	113,37	1094,85
3º TRIM 94	216,68	103,21	12,00	74,30	249,36	68,92	102,22	173,30	2,47	6,05	124,88	1133,40
4º TRIM 94	254,78	102,10	9,05	83,06	269,98	73,25	91,90	180,23	1,90	6,61	155,76	1228,61
1º TRIM 95	247,79	92,44	9,00	79,82	255,94	67,30	80,32	156,94	1,80	8,75	173,14	1173,24
2º TRIM 95	242,13	88,52	7,78	85,92	241,94	61,45	83,33	156,94	1,61	9,20	155,56	1134,37
3º TRIM 95	247,91	92,02	7,35	96,80	252,43	62,55	80,51	152,42	1,73	10,04	154,96	1158,72
4º TRIM 95	273,81	97,91	7,77	102,99	268,33	64,27	78,20	158,76	2,60	13,05	193,91	1261,59
1º TRIM 96	293,27	95,92	6,50	102,81	269,03	61,52	73,42	160,33	3,06	15,86	231,34	1313,07
2º TRIM 96	282,28	107,37	8,10	107,31	284,26	68,81	80,05	179,16	3,31	14,98	211,17	1346,81
3º TRIM 96	276,96	110,88	9,69	112,97	291,75	71,54	82,60	193,44	3,33	14,88	203,84	1371,88
4º TRIM 96	305,40	109,08	9,37	111,24	306,77	71,66	76,00	192,54	3,71	15,87	242,59	1444,24
(Indices - Base 1º Trim. 93 = 100)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1º TRIM 93	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2º TRIM 93	95,065	118,762	132,274	102,014	108,446	102,811	125,467	118,766	109,416	88,943	91,439	106,587
3º TRIM 93	95,962	123,084	151,842	106,336	115,705	112,315	135,752	127,989	113,312	91,707	92,967	112,012
4º TRIM 93	99,093	115,902	160,229	111,395	115,883	116,718	132,336	128,581	111,039	106,016	105,049	113,941
1º TRIM 94	102,138	95,145	120,544	110,381	105,168	103,799	107,409	115,048	107,464	123,027	125,849	107,722
2º TRIM 94	101,679	109,089	150,433	109,454	112,282	105,206	139,634	133,352	111,345	110,482	107,601	113,675
3º TRIM 94	100,227	110,148	152,486	114,262	123,307	111,973	127,426	142,330	80,297	98,396	118,524	117,678
4º TRIM 94	117,850	108,968	114,967	127,722	133,501	119,004	114,560	148,017	61,705	107,402	147,836	127,563
1º TRIM 95	114,615	98,658	114,359	122,751	126,558	109,338	100,127	128,889	58,578	142,280	164,332	121,814
2º TRIM 95	112,000	94,469	98,793	132,124	119,638	99,831	103,881	128,890	52,227	149,635	147,644	117,779
3º TRIM 95	114,675	98,205	93,342	148,853	124,824	101,621	100,361	125,177	56,276	163,299	147,076	120,306
4º TRIM 95	126,650	104,490	98,744	158,367	132,683	104,416	97,477	130,389	84,356	212,242	184,049	130,987
1º TRIM 96	135,653	102,371	82,597	158,102	133,032	99,945	91,528	131,679	99,454	257,927	219,574	136,333
2º TRIM 96	130,572	114,588	102,865	165,023	140,562	111,801	99,792	147,142	107,548	243,625	200,423	139,835
3º TRIM 96	128,111	118,338	123,114	173,721	144,266	116,229	102,971	158,868	108,050	241,943	193,472	142,439
4º TRIM 96	141,264	116,415	119,098	171,053	151,692	116,432	94,739	158,132	120,575	258,096	230,249	149,951

Fuente: Secretaría de Energía y Puertos, en base a información suministrada por EDENOR, EDESUR y CAMMESA, sujeto a revisión.

 DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA PARA GRANDES USUARIOS
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

(En Valores Físicos - GWh)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL 1993	280,60	36,56	1,53	317,17	592,80	305,61	597,72	43,12	0,00	1,22	90,03	2266,36
TOTAL 1994	305,83	35,10	1,63	323,11	674,93	343,04	688,08	40,92	0,02	1,59	99,18	2513,43
TOTAL 1995	352,95	26,19	1,45	319,70	760,88	324,06	685,14	39,65	0,27	1,06	114,16	2625,50
TOTAL 1996	383,10	26,79	1,32	318,03	866,17	334,48	757,24	46,19	0,50	1,66	136,02	2871,48
1º TRIM 93	64,69	7,83	0,36	76,33	141,00	67,62	130,89	8,93	0,00	0,31	22,18	520,14
2º TRIM 93	68,60	9,50	0,40	78,83	157,80	69,42	146,48	11,25	0,00	0,24	21,58	564,10
3º TRIM 93	75,58	9,71	0,38	80,52	173,73	80,02	161,77	11,67	0,00	0,36	20,10	613,84
4º TRIM 93	71,74	9,53	0,39	81,49	120,26	88,55	158,58	11,27	0,00	0,31	26,17	568,29
1º TRIM 94	69,32	7,30	0,36	80,11	148,30	79,14	175,86	8,33	0,00	0,29	25,41	594,42
2º TRIM 94	83,92	10,24	0,43	77,83	169,69	76,09	183,29	10,81	0,00	0,30	25,90	638,50
3º TRIM 94	75,78	9,14	0,43	83,55	174,20	79,97	190,92	10,84	0,00	0,50	23,64	648,97
4º TRIM 94	76,82	8,42	0,40	81,62	182,74	107,84	138,02	10,93	0,02	0,50	24,24	631,55
1º TRIM 95	82,30	6,60	0,35	81,73	192,35	95,66	153,75	9,49	0,05	0,33	31,76	654,38
2º TRIM 95	88,52	6,91	0,38	80,12	188,14	82,80	175,48	9,69	0,06	0,29	28,64	661,04
3º TRIM 95	90,22	6,86	0,38	77,64	201,01	71,40	196,25	10,22	0,09	0,24	25,68	679,98
4º TRIM 95	91,91	5,83	0,34	80,20	179,37	74,20	159,65	10,24	0,06	0,20	28,08	630,09
1º TRIM 96	88,72	4,99	0,32	77,25	202,29	74,61	175,27	9,42	0,12	0,84	37,65	671,45
2º TRIM 96	97,72	5,80	0,34	80,52	215,02	72,53	192,29	11,88	0,11	0,33	34,30	710,85
3º TRIM 96	94,59	8,51	0,33	82,30	225,19	84,38	199,15	12,48	0,13	0,28	30,97	738,31
4º TRIM 96	102,06	7,49	0,33	77,95	223,67	102,96	190,54	12,41	0,14	0,21	33,11	750,87
(Indices - Base 1º Trim. 93 = 100)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1º TRIM 93	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2º TRIM 93	106,051	121,280	110,440	103,278	111,918	102,664	111,907	125,986		79,076	97,277	108,452
3º TRIM 93	116,839	124,035	103,107	105,493	123,212	118,348	123,588	130,759		116,772	90,605	118,015
4º TRIM 93	110,910	121,704	107,493	106,760	85,293	130,958	121,150	126,193		101,477	117,959	109,257
1º TRIM 94	107,159	93,192	100,056	104,960	105,179	117,042	134,351	93,346		93,907	114,520	114,281
2º TRIM 94	129,738	130,841	117,142	101,971	120,346	112,526	140,032	121,092		97,235	116,747	122,756
3º TRIM 94	117,145	116,751	118,779	109,460	123,549	118,270	145,856	121,446		162,062	106,560	124,769
4º TRIM 94	118,758	107,596	111,074	106,928	129,603	159,484	105,441	122,469		164,011	109,251	121,420
1º TRIM 95	127,231	84,350	96,348	107,075	136,421	141,469	117,460	106,326		109,101	143,182	125,810
2º TRIM 95	136,843	88,240	104,088	104,972	133,433	122,454	134,064	108,572		94,142	129,108	127,089
3º TRIM 95	139,468	87,564	103,850	101,721	142,563	105,598	149,932	114,494		76,968	115,736	130,732
4º TRIM 95	142,094	74,407	94,332	105,076	127,216	109,738	121,971	114,670		65,887	126,564	121,140
1º TRIM 96	137,158	63,718	87,043	101,210	143,466	110,336	133,899	105,460		272,494	169,708	129,092
2º TRIM 96	151,072	74,080	94,672	105,496	152,497	107,266	146,902	133,095		108,062	154,601	136,666
3º TRIM 96	146,232	108,749	91,088	107,823	159,707	124,794	152,147	139,743		91,846	139,584	141,945
4º TRIM 96	157,787	95,675	89,742	102,128	158,633	152,276	145,566	139,023		67,391	149,234	144,360
Fuente: Secretaría de Energía y Puertos, en base a información suministrada por ESEBA y CAMMESA, sujeto a revisión.

 DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA PARA GRANDES USUARIOS
PROVINCIA DE CORDOBA

(En Valores Físicos - GWh)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL 1993	125,85	4,48	1,10	31,28	193,37	148,56	18,04	221,39	0,40	3,97	65,41	813,87
TOTAL 1994	195,47	7,68	1,46	35,71	208,23	127,08	16,49	217,84	0,40	5,32	93,06	908,74
TOTAL 1995	181,71	11,62	1,42	39,35	198,26	96,04	13,92	197,10	0,13	5,59	104,08	849,22
TOTAL 1996	192,33	8,39	1,52	23,18	181,05	108,97	16,12	222,78	0,08	5,05	111,40	870,87
1º TRIM 93	30,81	0,91	0,22	5,98	45,43	34,00	3,58	47,96	0,08	0,93	17,89	187,79
2º TRIM 93	28,90	1,31	0,31	8,04	45,56	39,08	4,69	56,75	0,07	0,93	14,63	200,29
3º TRIM 93	30,29	1,19	0,31	9,03	50,67	37,44	4,87	59,38	0,09	1,12	15,08	209,47
4º TRIM 93	35,85	1,07	0,26	8,23	51,72	38,04	4,90	57,30	0,15	0,99	17,81	216,32
1º TRIM 94	42,28	1,16	0,34	8,21	50,57	32,83	3,94	45,95	0,10	1,20	23,15	209,72
2º TRIM 94	46,21	2,26	0,38	9,41	56,15	32,37	4,09	54,39	0,10	1,35	22,38	229,09
3º TRIM 94	52,47	2,05	0,38	10,05	51,05	26,00	4,29	58,96	0,09	1,38	21,90	228,60
4º TRIM 94	54,50	2,21	0,37	8,05	50,46	35,89	4,16	58,53	0,11	1,40	25,63	241,32
1º TRIM 95	48,82	1,81	0,31	9,66	53,52	25,01	3,43	50,61	0,07	1,39	29,94	224,57
2º TRIM 95	48,52	2,96	0,33	10,31	55,34	25,85	3,54	50,83	0,01	1,39	26,11	225,19
3º TRIM 95	45,34	3,50	0,40	10,32	52,07	23,37	3,66	48,40	0,01	1,40	22,97	211,44
4º TRIM 95	39,03	3,35	0,38	9,07	37,33	21,81	3,28	47,27	0,04	1,40	25,06	188,03
1º TRIM 96	41,61	2,17	0,37	8,06	30,83	22,21	3,01	34,89	0,05	1,69	27,39	172,27
2º TRIM 96	45,15	2,38	0,37	11,03	47,93	22,60	3,66	49,51	0,03	1,37	22,45	206,49
3º TRIM 96	55,09	1,88	0,38	2,23	52,57	32,17	4,75	82,96	0,00	0,90	26,52	259,46
4º TRIM 96	50,48	1,96	0,39	1,87	49,73	31,99	4,69	55,42	0,00	1,08	35,04	232,65
(Indices - Base 1º Trim. 93 = 100)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1º TRIM 93	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2º TRIM 93	93,823	143,069	141,092	134,387	100,292	114,928	131,201	118,336	81,135	100,841	81,809	106,653
3º TRIM 93	98,319	130,702	142,649	150,860	111,527	110,106	136,226	123,814	108,392	121,260	84,272	111,545
4º TRIM 93	116,361	116,914	117,874	137,438	113,838	111,887	136,922	119,489	185,614	106,614	99,564	115,190
1º TRIM 94	137,249	126,889	152,654	137,128	111,314	96,542	110,294	95,815	118,863	129,054	129,423	111,679
2º TRIM 94	149,998	247,059	171,058	157,210	123,609	95,199	114,476	113,422	118,433	145,226	125,114	121,994
3º TRIM 94	170,329	224,210	172,541	167,909	112,364	76,461	119,943	122,934	104,531	148,654	122,399	121,733
4º TRIM 94	176,919	241,816	167,283	134,502	111,084	105,539	116,424	122,054	132,806	150,803	143,266	128,504
1º TRIM 95	158,471	197,695	139,892	161,414	117,809	73,551	95,898	105,530	85,746	149,841	167,368	119,582
2º TRIM 95	157,503	323,964	151,879	172,196	121,809	76,014	99,011	105,987	11,172	150,301	145,939	119,913
3º TRIM 95	147,169	383,424	179,517	172,363	114,614	68,728	102,369	100,917	12,338	151,365	128,416	112,591
4º TRIM 95	126,674	366,833	172,719	151,510	82,178	64,154	91,773	98,561	52,645	151,338	140,093	100,127
1º TRIM 96	135,049	236,909	168,527	134,736	67,862	65,317	84,081	72,756	60,239	182,798	153,081	91,736
2º TRIM 96	146,561	260,818	170,081	184,223	105,509	66,463	102,392	103,242	33,302	148,157	125,485	109,957
3º TRIM 96	178,824	205,844	171,447	37,252	115,712	94,618	132,934	172,981	0,000	97,613	148,263	138,164
4º TRIM 96	163,844	214,557	177,951	31,185	109,457	94,097	131,219	115,563	0,000	116,215	195,892	123,888
Fuente: Secretaría de Energía y Puertos, en base a información suministrada por  EPEC y CAMMESA, sujeto a revisión.

 DEMANDAS NETAS (GWh)

Período	Total País	Región (*)	Grandes Usuarios (**)	G.U.Manufactura (***)
1º trim. 1993	11.550	7.812	1.671	1.518
2º trim. 1993	12.158	8.302	1.791	1.652
3º trim. 1993	12.855	8.814	1.902	1.762
4º trim. 1993	12.201	8.061	1.882	1.720
1º trim. 1994	12.405	8.211	1.842	1.651
2º trim. 1994	12.780	8.603	1.962	1.792
3º trim. 1994	13.353	9.018	2.011	1.833
4º trim. 1994	13.345	8.788	2.101	1.887
1º trim. 1995	13.243	8.690	2.052	1.807
2º trim. 1995	13.273	8.768	2.021	1.799
3º trim. 1995	13.690	9.145	2.050	1.835
4º trim. 1995	13.567	8.819	2.080	1.818
1º trim. 1996	14.109	9.218	2.157	1.842
2º trim. 1996	14.200	9.355	2.264	1.980
3º trim. 1996	14.610	9.672	2.370	2.092
4º trim. 1996	14.762	9.523	2.428	2.100
Indices - Base 1º Trim. 1993 = 100

1º trim. 1993	100,00	100,00	100,00	100,00
2º trim. 1993	105,26	106,28	107,18	108,83
3º trim. 1993	111,29	112,83	113,82	116,07
4º trim. 1993	105,63	103,20	112,63	113,31
1º trim. 1994	107,40	105,11	110,21	108,79
2º trim. 1994	110,65	110,13	117,44	118,07
3º trim. 1994	115,61	115,44	120,35	120,73
4º trim. 1994	115,54	112,50	125,76	124,33
1º trim. 1995	114,65	111,24	122,81	119,03
2º trim. 1995	114,91	112,24	120,92	118,54
3º trim. 1995	118,52	117,06	122,69	120,87
4º trim. 1995	117,46	112,90	124,46	119,76	Fuente: Secretaría de Energía y Puertos, sujetos a revisión
1º trim. 1996	122,15	118,00	129,09	121,35	(*) Demanda Neta de la Región (EDENOR, EDESUR, EDELAP, EPEC y ESEBA)
2º trim. 1996	122,94	119,76	135,50	130,41	(**) Demanda de los Grandes Usuarios de la Muestra (EDENOR, EDESUR,
3º trim. 1996	126,49	123,81	141,81	137,83	EPEC, ESEBA, y MEM de las mismas áreas)
4º trim. 1996	127,81	121,91	145,29	138,33	(***) Idem (**), excluyendo rubros Construcción y Comercio (CIIU 5 y 6)
 EVOLUCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA (en GWh)

DEMANDA NETA DEL M.E.M.

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1994	4.229	3.807	4.369	4.032	4.327	4.421	4.658	4.458	4.237	4.225	4.260	4.860	51.883
1995	4.573	4.071	4.599	4.187	4.445	4.641	4.778	4.701	4.211	4.325	4.460	4.782	53.773
1996	4.723	4.469	4.917	4.496	4.767	4.937	5.244	4.782	4.584	4.779	4.824	5.159	57.681
CREC.95/94	8,14%	6,93%	5,26%	3,85%	2,73%	4,97%	2,58%	5,45%	-0,61%	2,37%	4,69%	-1,60%	3,64%
CREC.96/95	3,28%	9,78%	6,91%	7,37%	7,24%	6,39%	9,75%	1,72%	8,86%	10,50%	8,16%	7,88%	7,27%
DEMANDA NETA DEL M.E.M.- JURISD. CAPITAL Y GBA, CORDOBA Y BUENOS AIRES

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1994	2.767	2.538	2.906	2.703	2.902	2.998	3.161	3.030	2.827	2.782	2.809	3.197	34.620
1995	2.958	2.663	3.069	2.755	2.907	3.106	3.220	3.142	2.783	2.839	2.901	3.080	35.422
1996	3.086	2.899	3.233	2.949	3.143	3.263	3.494	3.156	3.022	3.099	3.094	3.330	37.768
CREC.95/94	6,90%	4,93%	5,59%	1,92%	0,18%	3,59%	1,85%	3,71%	-1,54%	2,03%	3,27%	-3,66%	2,32%
CREC.96/95	4,33%	8,86%	5,36%	7,04%	8,11%	5,06%	8,53%	0,44%	8,59%	9,18%	6,66%	8,12%	6,62%
DEMANDA DE LOS GRANDES USUARIOS-JURISD. CAPITAL Y GBA, CORDOBA Y BUENOS AIRES *

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1994	639	580	623	637	658	668	641	692	678	689	681	732	7.917
1995	674	665	713	683	665	672	672	698	680	707	709	664	8.203
1996	670	716	771	763	772	729	796	792	782	807	810	811	9.219
CREC.95/94	5,59%	14,68%	14,40%	7,14%	1,18%	0,73%	4,80%	0,85%	0,37%	2,66%	4,10%	-9,29%	3,61%
CREC.96/95	-0,65%	7,66%	8,18%	11,72%	16,03%	8,46%	18,44%	13,43%	14,98%	14,11%	14,29%	22,13%	12,39%
*Incluye Grandes Usuarios correspondientes a los Sectores de Industria, Construcción y Comercio.

DEMANDA DE LOS GRANDES USUARIOS DEL SECTOR MANUFACTURERO-JURISD. CAPITAL Y GBA, CORDOBA Y BUENOS AIRES

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1994	574	518	560	578	604	611	585	632	615	625	611	651	7.164
1995	590	584	633	603	596	600	602	626	607	630	620	568	7.259
1996	561	614	666	660	678	641	703	700	690	708	702	690	8.014
CREC.95/94	2,80%	12,72%	13,14%	4,38%	-1,21%	-1,79%	2,79%	-0,92%	-1,35%	0,82%	1,41%	-12,76%	1,33%
CREC.96/95	-4,91%	5,25%	5,29%	9,43%	13,74%	6,89%	16,78%	11,72%	13,69%	12,47%	13,22%	21,36%	10,39%
Fuente: Secretaría de Energía y Puertos, sujeto a revisión.

 VALOR AGREGADO BRUTO POR SECTOR DE ACTIVIDAD

(En miles de pesos, a precios de 1986)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1º TRIM 93	626,60	275,60	67,10	177,90	677,20	106,30	131,80	549,10	23,80	585,20	1.955,20	5.175,80
2º TRIM 93	686,40	388,30	88,10	172,90	736,90	120,80	147,00	726,70	28,00	702,30	2.003,50	5.800,90
3º TRIM 93	731,50	336,30	89,30	186,20	754,60	131,00	169,30	779,00	29,00	695,80	2.036,50	5.938,50
4º TRIM 93	685,60	344,50	95,80	201,50	749,50	134,50	167,70	799,30	29,00	755,00	1.944,00	5.906,40
1º TRIM 94	662,30	299,70	81,10	189,80	754,60	116,50	149,60	615,30	26,20	697,00	2.198,00	5.790,10
2º TRIM 94	701,30	390,00	87,00	184,00	788,10	126,70	186,40	774,70	29,60	823,20	2.210,80	6.301,80
3º TRIM 94	771,40	336,50	83,40	198,70	822,80	135,50	186,30	806,70	30,50	788,50	2.172,60	6.332,90
4º TRIM 94	707,40	340,80	92,30	211,60	848,90	140,00	192,60	797,90	30,40	844,80	2.031,70	6.238,40
1º TRIM 95	668,80	286,00	69,30	197,40	785,20	118,20	153,20	621,70	26,50	758,10	2.190,00	5.874,40
2º TRIM 95	738,90	351,00	60,10	174,10	724,10	110,90	192,20	626,70	27,20	761,30	1.964,60	5.731,10
3º TRIM 95	813,10	290,00	58,50	178,20	749,90	116,70	196,50	614,30	27,60	636,30	1.877,40	5.558,50
4º TRIM 95	740,20	327,40	61,80	183,00	760,30	112,40	189,50	619,90	27,30	654,30	1.898,40	5.574,50
(Indices - Base 1º Trim.93 = 100)

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1º TRIM 93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2º TRIM 93	109,54	140,89	131,30	97,19	108,82	113,64	111,53	132,34	117,65	120,01	102,47	112,08
3º TRIM 93	116,74	122,02	133,08	104,67	111,43	123,24	128,45	141,87	121,85	118,90	104,16	114,74
4º TRIM 93	109,42	125,00	142,77	113,27	110,68	126,53	127,24	145,57	121,85	129,02	99,43	114,12
1º TRIM 94	105,70	108,74	120,86	106,69	111,43	109,60	113,51	112,06	110,08	119,10	112,42	111,87
2º TRIM 94	111,92	141,51	129,66	103,43	116,38	119,19	141,43	141,09	124,37	140,67	113,07	121,76
3º TRIM 94	123,11	122,10	124,29	111,69	121,50	127,47	141,35	146,91	128,15	134,74	111,12	122,36
4º TRIM 94	112,89	123,66	137,56	118,94	125,35	131,70	146,13	145,31	127,73	144,36	103,91	120,53
1º TRIM 95	106,73	103,77	103,28	110,96	115,95	111,19	116,24	113,22	111,34	129,55	112,01	113,50
2º TRIM 95	117,92	127,36	89,57	97,86	106,93	104,33	145,83	114,13	114,29	130,09	100,48	110,73
3º TRIM 95	129,76	105,22	87,18	100,17	110,74	109,78	149,09	111,87	115,97	108,73	96,02	107,39
4º TRIM 95	118,13	118,80	92,10	102,87	112,27	105,74	143,78	112,89	114,71	111,81	97,09	107,70

Fuente: Secretaría de Energía y Puertos, en base a información suministrada por la Secretaría de Programación Económica.

 DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*)
CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES
AÑO 1993 Y 1994

En GWh

AÑO 1993		CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1er Trim.	Edenor/Edesur	216,19	93,70	7,87	65,03	202,23	61,55	80,22	121,76	3,08	6,15	105,36	963,14
2do Trim.	Edenor/Edesur	205,52	111,28	10,41	66,34	219,31	63,28	100,65	144,61	3,37	5,47	96,34	1.026,58
3er Trim.	Edenor/Edesur	207,46	115,33	11,95	69,15	233,99	69,13	108,90	155,84	3,49	5,64	97,95	1.078,83
4to Trim.	Edenor/Edesur	214,23	108,60	12,61	72,44	234,35	71,84	106,16	156,56	3,42	6,52	110,68	1.097,41
Total 1993	Edenor/Edesur	843,40	428,91	42,84	272,96	889,88	265,80	395,93	578,77	13,36	23,78	410,33	4.165,96
AÑO 1994		CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1er Trim.	Edenor/Edesur	220,82	89,16	9,49	71,79	212,68	63,88	86,16	140,08	3,31	7,57	132,59	1.037,52
	Usuarios MEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 1ª Trim.	220,82	89,16	9,49	71,79	212,68	63,88	86,16	140,08	3,31	7,57	132,59	1.037,52
2do Trim.	Edenor/Edesur	219,82	102,22	11,84	71,18	227,07	53,55	112,01	162,37	3,43	6,79	113,37	1.083,64
	Usuarios MEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21
	Total 2ª Trim.	219,82	102,22	11,84	71,18	227,07	64,75	112,01	162,37	3,43	6,79	113,37	1.094,85
3er Trim.	Edenor/Edesur	216,68	102,14	9,22	74,30	230,59	50,75	80,16	167,23	2,47	6,05	120,44	1.060,04
	Usuarios MEM	0,00	1,06	2,78	0,00	18,78	18,17	22,07	6,07	0,00	0,00	4,43	73,36
	Total 3ª Trim.	216,68	103,21	12,00	74,30	249,36	68,92	102,22	173,30	2,47	6,05	124,88	1.133,40
4to Trim.	Edenor/Edesur	254,78	100,55	5,99	83,06	242,99	56,64	66,53	170,83	1,90	6,61	148,35	1.138,23
	Usuarios MEM	0,00	1,55	3,06	0,00	26,99	16,60	25,37	9,39	0,00	0,00	7,41	90,38
	Total 4ª Trim.	254,78	102,10	9,05	83,06	269,98	73,25	91,90	180,23	1,90	6,61	155,76	1.228,61
Total 1994		912,10	396,69	42,37	300,33	959,10	270,81	392,30	655,98	11,11	27,02	526,59	4.494,38

TASAS DE CRECIMIENTO

1994/1993

1994/1993	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1er Trim.	2,1%	-4,8%	20,5%	10,4%	5,2%	3,8%	7,4%	15,0%	7,5%	23,0%	25,8%	7,7%
2do Trim.	7,0%	-8,1%	13,7%	7,3%	3,5%	2,3%	11,3%	12,3%	1,8%	24,2%	17,7%	6,7%
3er Trim.	4,4%	-10,5%	0,4%	7,5%	6,6%	-0,3%	-6,1%	11,2%	-29,1%	7,3%	27,5%	5,1%
4to Trim.	18,9%	-6,0%	-28,2%	14,7%	15,2%	2,0%	-13,4%	15,1%	-44,4%	1,3%	40,7%	12,0%
Variación Anual	8,1%	-7,5%	-1,1%	10,0%	7,8%	1,9%	-0,9%	13,3%	-16,8%	13,6%	28,3%	7,9%
(*) Energía eléctrica facturada a Grandes Usuarios

CÓDIGOS CIIU

CIIU 31: Productos Alimenticios , Bebidas y Tabaco

CIIU 32: Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero

CIIU 33: Industria de la Madera y Productos de la Madera Incluidos Muebles

CIIU 34: Fabricación de Papel y Productos de Papel, Imprentas y Editoriales

CIIU 35: Fabricación de Sustancias Químicas y de Productos Químicos derivados del Petróleo y del Carbón , de Caucho y de Plástico

CIIU 36: Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, exceptuando los derivados del Petróleo y del Carbón

CIIU 37: Industrias Metálicas Básicas

CIIU 38: Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo

CIIU 39: Otras Industrias Manufactureras

CIIU 5: Construcción

CIIU 6: Comercio al por Mayor y al por Menor, Restaurantes y Hoteles

Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por EDENOR, EDESUR y CAMMESA sujeta a revisión.

 DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*)
CÓRDOBA
AÑO 1993 Y 1994

En GWh

AÑO 1993		CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1er Trim.	EPEC	30,81	0,91	0,22	5,98	45,43	34,00	3,58	47,96	0,08	0,93	17,89	187,79
2do Trim.	EPEC	28,90	1,31	0,31	8,04	45,56	39,08	4,69	56,75	0,07	0,93	14,63	200,29
3er Trim.	EPEC	30,29	1,19	0,31	9,03	50,67	37,44	4,87	59,38	0,09	1,12	15,08	209,47
4to Trim.	EPEC	35,85	1,07	0,26	8,23	51,72	38,04	4,90	57,30	0,15	0,99	17,81	216,32
Total 1993	EPEC	125,85	4,48	1,10	31,28	193,37	148,56	18,04	221,39	0,40	3,97	65,41	813,87
AÑO 1994		CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1er Trim.	EPEC	42,28	1,16	0,34	8,21	50,58	32,83	3,94	45,95	0,10	1,20	23,16	209,73
	Usuarios MEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 1ª Trim.	42,28	1,16	0,34	8,21	50,58	32,83	3,94	45,95	0,10	1,20	23,16	209,73
2do Trim.	EPEC	43,57	2,26	0,38	9,41	56,15	20,20	4,09	54,39	0,10	1,35	22,38	214,28
	Usuarios MEM	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17
	Total 2ª Trim.	46,21	2,26	0,38	9,41	56,15	32,37	4,09	54,39	0,10	1,35	22,38	229,09
3er Trim.	EPEC	48,54	2,05	0,38	10,05	51,05	9,38	4,29	58,96	0,09	1,38	21,90	208,04
	Usuarios MEM	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56
	Total 3ª Trim.	52,47	2,05	0,38	10,05	51,05	26,00	4,29	58,96	0,09	1,38	21,90	228,60
4to Trim.	EPEC	51,21	2,21	0,37	8,05	50,46	14,97	4,16	58,53	0,11	1,40	25,63	217,11
	Usuarios MEM	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21
	Total 4ª Trim.	54,50	2,21	0,37	8,05	50,46	35,89	4,16	58,53	0,11	1,40	25,63	241,32
Total 1994		195,47	7,68	1,46	35,71	208,24	127,08	16,49	217,84	0,40	5,32	93,07	908,75
TASAS DE CRECIMIENTO

1994/1993

1994/1993	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1er Trim.	37,2%	27,0%	52,7%	37,1%	11,3%	-3,5%	10,3%	-4,2%	18,9%	29,1%	29,4%	11,7%
2do Trim.	59,9%	72,7%	21,2%	17,0%	23,2%	-17,2%	-12,7%	-4,2%	46,0%	44,0%	52,9%	14,4%
3er Trim.	73,2%	71,5%	21,0%	11,3%	0,8%	-30,6%	-12,0%	-0,7%	-3,6%	22,6%	45,2%	9,1%
4to Trim.	52,0%	106,8%	41,9%	-2,1%	-2,4%	-5,7%	-15,0%	2,1%	-28,5%	41,4%	43,9%	11,6%
Variación Anual	55,3%	71,2%	32,3%	14,2%	7,7%	-14,5%	-8,6%	-1,6%	-0,1%	33,8%	42,3%	11,7%
(*) Energía eléctrica facturada a Grandes Usuarios

CÓDIGOS CIIU

CIIU 31: Productos Alimenticios , Bebidas y Tabaco

CIIU 32: Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero

CIIU 33: Industria de la Madera y Productos de la Madera Incluidos Muebles

CIIU 34: Fabricación de Papel y Productos de Papel, Imprentas y Editoriales

CIIU 35: Fabricación de Sustancias Químicas y de Productos Químicos derivados del Petróleo y del Carbón , de Caucho y de Plástico

CIIU 36: Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, exceptuando los derivados del Petróleo y del Carbón

CIIU 37: Industrias Metálicas Básicas

CIIU 38: Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo

CIIU 39: Otras Industrias Manufactureras

CIIU 5: Construcción

CIIU 6: Comercio al por Mayor y al por Menor, Restaurantes y Hoteles

Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por EPEC y CAMMESA sujeta a revisión.

 DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*)
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
AÑO 1993 Y 1994

En GWh

AÑO 1993		CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1er Trim.	ESEBA	64,69	7,83	0,36	76,33	141,00	67,62	130,89	8,93	0,00	0,31	22,18	520,14
2do Trim.	ESEBA	68,60	9,50	0,40	78,83	157,80	69,42	146,48	11,25	0,00	0,24	21,58	564,10
3er Trim.	ESEBA	75,58	9,71	0,38	80,52	173,73	80,02	161,77	11,67	0,00	0,36	20,10	613,84
4to Trim.	ESEBA	71,74	9,53	0,39	81,49	120,26	88,55	158,58	11,27	0,00	0,31	26,17	568,29
Total 1993	ESEBA	280,60	36,56	1,53	317,17	592,80	305,61	597,72	43,12	0,00	1,22	90,03	2.266,36
AÑO 1994		CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1er Trim.	ESEBA	69,31	7,30	0,36	80,12	148,38	79,14	175,86	8,33	0,00	0,29	25,40	594,50
	Usuarios MEM
	Total 1ª Trim.	69,31	7,30	0,36	80,12	148,38	79,14	175,86	8,33	0,00	0,29	25,40	594,50
2do Trim.	ESEBA	85,04	9,12	0,43	77,83	169,69	76,09	183,29	10,81	0,00	0,30	25,90	638,50
	Usuarios MEM
	Total 2ª Trim.	85,04	9,12	0,43	77,83	169,69	76,09	183,29	10,81	0,00	0,30	25,90	638,50
3er Trim.	ESEBA	75,78	9,14	0,43	83,55	174,20	79,97	190,92	10,84	0,00	0,50	23,64	648,97
	Usuarios MEM
	Total 3ª Trim.	75,78	9,14	0,43	83,55	174,20	79,97	190,92	10,84	0,00	0,50	23,64	648,97
4to Trim.	ESEBA	76,82	8,42	0,40	81,62	182,74	107,84	138,02	10,93	0,02	0,50	24,24	631,55
	Usuarios MEM
	Total 4ª Trim.	76,82	8,42	0,40	81,62	182,74	107,84	138,02	10,93	0,02	0,50	24,24	631,55
Total 1994		306,95	33,99	1,63	323,12	675,01	343,04	688,08	40,92	0,02	1,59	99,18	2.513,52
TASAS DE CRECIMIENTO

1994/1993

1994/1993	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1er Trim.	7,2%	-6,7%	0,1%	5,0%	5,2%	17,0%	34,3%	-6,7%		-6,1%	14,5%	14,3%
2do Trim.	24,0%	-3,9%	6,1%	-1,3%	7,5%	9,6%	25,1%	-3,9%		23,0%	20,0%	13,2%
3er Trim.	0,3%	-5,9%	15,2%	3,8%	0,3%	-0,1%	18,0%	-7,1%		38,8%	17,6%	5,7%
4to Trim.	7,1%	-11,6%	3,3%	0,2%	52,0%	21,8%	-13,0%	-3,0%		61,6%	-7,4%	11,1%
Variación Anual	9,4%	-7,0%	6,2%	1,9%	13,9%	12,2%	15,1%	-5,1%		30,2%	10,2%	10,9%
 (*) Energía eléctrica facturada a Grandes Usuarios

CÓDIGOS CIIU

CIIU 31: Productos Alimenticios , Bebidas y Tabaco

CIIU 32: Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero

CIIU 33: Industria de la Madera y Productos de la Madera Incluidos Muebles

CIIU 34: Fabricación de Papel y Productos de Papel, Imprentas y Editoriales

CIIU 35: Fabricación de Sustancias Químicas y de Productos Químicos derivados del Petróleo y del Carbón , de Caucho y de Plástico

CIIU 36: Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, exceptuando los derivados del Petróleo y del Carbón

CIIU 37: Industrias Metálicas Básicas

CIIU 38: Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo

CIIU 39: Otras Industrias Manufactureras

CIIU 5: Construcción

CIIU 6: Comercio al por Mayor y al por Menor, Restaurantes y Hoteles

Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por ESEBA y CAMMESA sujeta a revisión.

 DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*)
CAPITAL FEDERAL ,GRAN BUENOS AIRES, CÓRDOBA Y PROVINCIA DE BS.AS.
AÑO 1993 Y 1994

En GWh

AÑO 1993		CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1er Trim.	Distribuidoras	311,7	102,4	8,5	147,3	388,7	163,2	214,7	178,6	3,2	7,4	145,4	1671,1
2do Trim.	Distribuidoras	303,0	122,1	11,1	153,2	422,7	171,8	251,8	212,6	3,4	6,6	132,6	1791,0
3er Trim.	Distribuidoras	313,3	126,2	12,6	158,7	458,4	186,6	275,5	226,9	3,6	7,1	133,1	1902,1
4to Trim.	Distribuidoras	321,8	119,2	13,3	162,2	406,3	198,4	269,6	225,1	3,6	7,8	154,7	1882,0
Total 1993	Distribuidoras	1249,9	470,0	45,5	621,4	1676,0	720,0	1011,7	843,3	13,8	29,0	565,8	7246,2
AÑO 1994		CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1er Trim.	Distribuidoras	332,4	97,6	10,2	160,1	411,6	175,9	266,0	194,4	3,4	9,0	181,1	1841,8
	Usuarios MEM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total 1ª Trim.	332,4	97,6	10,2	160,1	411,6	175,9	266,0	194,4	3,4	9,0	181,1	1841,8
2do Trim.	Distribuidoras	348,4	113,6	12,6	158,4	452,9	149,8	299,4	227,6	3,5	8,4	161,6	1936,4
	Usuarios MEM	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
	Total 2ª Trim.	351,1	113,6	12,6	158,4	452,9	173,2	299,4	227,6	3,5	8,4	161,6	1962,4
3er Trim.	Distribuidoras	341,0	113,3	10,0	167,9	455,8	140,1	275,4	237,0	2,6	7,9	166,0	1917,0
	Usuarios MEM	3,9	1,1	2,8	0,0	18,8	34,8	22,1	6,1	0,0	0,0	4,4	93,9
	Total 3ª Trim.	344,9	114,4	12,8	167,9	474,6	174,9	297,4	243,1	2,6	7,9	170,4	2011,0
4to Trim.	Distribuidoras	382,8	111,2	6,8	172,7	476,2	179,5	208,7	240,3	2,0	8,5	198,2	1986,9
	Usuarios MEM	3,3	1,6	3,1	0,0	27,0	37,5	25,4	9,4	0,0	0,0	7,4	114,6
	Total 4ª Trim.	386,1	112,7	9,8	172,7	503,2	217,0	234,1	249,7	2,0	8,5	205,6	2101,5
Total 1994		1414,5	438,3	45,5	659,2	1842,4	740,9	1096,9	914,7	11,5	33,9	718,8	7916,7

TASAS DE CRECIMIENTO

1994/1993

1994/1993	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1er Trim.	6,65%	-4,71%	20,50%	8,67%	5,91%	7,77%	23,88%	8,80%	7,76%	22,57%	24,56%	10,21%
2do Trim.	15,86%	-6,95%	13,66%	3,40%	7,15%	0,84%	18,89%	7,04%	2,63%	26,95%	21,95%	9,57%
3er Trim.	10,09%	-9,38%	1,37%	5,80%	3,54%	-6,27%	7,94%	7,14%	-28,49%	11,29%	28,01%	5,72%
4to Trim.	19,98%	-5,42%	-25,94%	6,52%	23,84%	9,34%	-13,19%	10,91%	-43,16%	8,78%	32,95%	11,66%
Variación Anual	13,17%	-6,73%	-0,03%	6,08%	9,92%	2,91%	8,42%	8,47%	-16,19%	17,08%	27,05%	9,25%

(*) Energía eléctrica facturada a Grandes Usuarios

CÓDIGOS CIIU

CIIU 31: Productos Alimenticios , Bebidas y Tabaco

CIIU 32: Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero

CIIU 33: Industria de la Madera y Productos de la Madera Incluidos Muebles

CIIU 34: Fabricación de Papel y Productos de Papel, Imprentas y Editoriales

CIIU 35: Fabricación de Sustancias Químicas y de Productos Químicos derivados del Petróleo y del Carbón , de Caucho y de Plástico

CIIU 36: Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, exceptuando los derivados del Petróleo y del Carbón

CIIU 37: Industrias Metálicas Básicas

CIIU 38: Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo

CIIU 39: Otras Industrias Manufactureras

CIIU 5: Construcción

CIIU 6: Comercio al por Mayor y al por Menor, Restaurantes y Hoteles

Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por EDENOR, EDESUR, EPEC, ESEBA y CAMMESA sujeta a revisión.

 DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*)
CAPITAL FEDERAL Y GBA, CÓRDOBA Y PCIA. DE BS.AS.
1º TRIMESTRE 1995/1994

En GWh

1º TRIMESTRE
AÑO 1994	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	69,3	7,3	0,4	80,1	148,3	79,1	175,9	8,3	0,0	0,3	25,4	594,4
MEM PCIA. DE BS. AS.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EPEC	42,3	1,2	0,3	8,2	50,6	32,8	3,9	46,0	0,1	1,2	23,2	209,7
EDENOR	111,8	47,3	8,0	24,6	136,9	20,2	53,7	101,2	2,6	2,6	56,3	565,5
EDESUR	109,0	41,8	1,5	47,2	75,7	43,7	32,4	38,8	0,7	5,0	76,3	472,1
TOTAL 1º TRIMESTRE 1994	332,4	97,6	10,2	160,1	411,6	175,9	266,0	194,4	3,4	9,0	181,2	1841,7
1º TRIMESTRE
AÑO 1995	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	73,7	6,6	0,4	79,9	192,4	95,7	153,7	9,4	0,1	0,3	31,8	643,8
MEM PCIA. DE BS.AS.	8,6	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	10,5
EPEC	45,7	1,8	0,3	9,7	53,5	7,7	3,4	50,6	0,1	1,4	29,9	204,1
MEM CORDOBA	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
EDENOR	122,1	44,0	3,6	30,1	156,7	17,6	30,3	107,5	1,2	1,8	79,4	594,2
EDESUR	98,6	40,2	1,7	48,1	65,0	30,6	27,8	42,1	0,6	7,0	82,2	443,9
MEM CAPITAL Y GBA	27,1	8,2	3,7	1,6	34,2	19,1	22,2	7,4	0,0	0,0	11,5	135,1
TOTAL 1º TRIMESTRE 1995	378,9	100,9	9,7	171,2	501,8	188,0	237,5	217,0	1,9	10,5	234,8	2052,2

TASAS DE CRECIMIENTO

1º TRIMESTRE 1995/1994

	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
1º TRIMESTRE 1995/1994	13,99%	3,33%	-5,19%	6,94%	21,93%	6,89%	-10,70%	11,66%	-43,47%	15,73%	29,64%	11,43%
BUENOS AIRES	18,73%	-9,49%	-3,71%	2,02%	29,70%	20,87%	-12,57%	13,91%		16,18%	25,03%	10,09%
CORDOBA	15,46%	55,80%	-8,36%	17,71%	5,83%	-23,81%	-13,05%	10,14%	-27,86%	16,11%	29,32%	7,08%
CAPITAL FEDERAL Y GBA	12,22%	3,69%	-5,13%	11,21%	20,34%	5,34%	-6,78%	12,03%	-45,49%	15,65%	30,58%	13,08%

(*) Energía eléctrica facturada a Grandes Usuarios

CÓDIGOS CIIU

CIIU 31: Productos Alimenticios , Bebidas y Tabaco

CIIU 32: Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero

CIIU 33: Industria de la Madera y Productos de la Madera Incluidos Muebles

CIIU 34: Fabricación de Papel y Productos de Papel, Imprentas y Editoriales

CIIU 35: Fabricación de Sustancias Químicas y de Productos Químicos derivados del Petróleo y del Carbón , de Caucho y de Plástico

CIIU 36: Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, exceptuando los derivados del Petróleo y del Carbón

CIIU 37: Industrias Metálicas Básicas

CIIU 38: Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo

CIIU 39: Otras Industrias Manufactureras

CIIU 5: Construcción

CIIU 6: Comercio al por Mayor y al por Menor, Restaurantes y Hoteles

Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por EDENOR, EDESUR, ESEBA, EPEC y CAMMESA, sujeto a revisión.

 DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*)
CAPITAL FEDERAL Y GBA, CÓRDOBA Y PCIA. DE BS.AS.
2º TRIMESTRE 1995/94

En GWh

2º TRIMESTRE
AÑO 1994	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	83,9	10,2	0,4	77,8	169,7	76,1	183,3	10,8	0,0	0,3	25,9	638,5
MEM PCIA. DE BS. AS.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EPEC	43,6	2,3	0,4	9,4	56,2	20,2	4,1	54,4	0,1	1,3	22,4	214,3
MEM CORDOBA	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8
EDENOR	105,4	54,2	10,2	29,2	146,8	21,4	71,0	116,5	2,8	2,8	49,8	610,0
EDESUR	114,4	48,1	1,7	42,0	80,3	32,2	41,0	45,8	0,7	4,0	63,6	473,7
MEM CAPITAL Y GBA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
TOTAL 2º TRIMESTRE 1994	350,0	114,7	12,6	158,4	452,9	173,2	299,4	227,6	3,5	8,4	161,6	1962,4
2º TRIMESTRE
AÑO 1995	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	75,2	6,9	0,4	77,2	187,6	82,8	175,5	9,5	0,1	0,3	28,6	644,1
MEM PCIA. DE BS.AS.	13,3	0,0	0,0	2,9	0,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	16,9
EPEC	44,3	3,0	0,3	10,3	55,3	8,0	3,5	50,5	0,0	1,4	26,0	202,7
MEM CORDOBA	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	22,5
EDENOR	102,7	34,9	3,3	24,1	133,6	15,7	27,3	100,0	1,0	3,0	73,5	519,0
EDESUR	84,2	32,8	1,4	34,8	55,0	28,1	27,6	43,3	0,6	6,2	68,8	382,9
MEM CAPITAL Y GBA	55,2	20,8	3,1	27,0	53,3	17,6	28,5	13,6	0,0	0,0	13,3	232,5
TOTAL 2º TRIMESTRE 1995	379,2	98,4	8,5	176,3	485,4	170,1	262,4	217,5	1,7	10,9	210,3	2020,6

TASAS DE CRECIMIENTO

2º TRIMESTRE 1995/94

2º TRIMESTRE 1995/94	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL	8,35%	-14,24%	-32,86%	11,32%	7,18%	-1,80%	-12,37%	-4,45%	-52,40%	28,98%	30,10%	2,96%
BUENOS AIRES	5,48%	-32,56%	-11,14%	2,94%	10,87%	8,82%	-4,26%	-10,34%		-3,18%	10,59%	3,53%
CORDOBA	5,00%	31,13%	-11,21%	9,53%	-1,46%	-20,15%	-13,51%	-6,55%	-90,57%	3,49%	16,65%	-1,71%
CAPITAL FEDERAL Y GBA	10,15%	-13,40%	-34,33%	20,71%	6,55%	-5,11%	-25,60%	-3,35%	-53,09%	35,44%	37,21%	3,61%

(*) Energía eléctrica facturada a Grandes Usuarios

CÓDIGOS CIIU

CIIU 31: Productos Alimenticios , Bebidas y Tabaco

CIIU 32: Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero

CIIU 33: Industria de la Madera y Productos de la Madera Incluidos Muebles

CIIU 34: Fabricación de Papel y Productos de Papel, Imprentas y Editoriales

CIIU 35: Fabricación de Sustancias Químicas y de Productos Químicos derivados del Petróleo y del Carbón , de Caucho y de Plástico

CIIU 36: Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, exceptuando los derivados del Petróleo y del Carbón

CIIU 37: Industrias Metálicas Básicas

CIIU 38: Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo

CIIU 39: Otras Industrias Manufactureras

CIIU 5: Construcción

CIIU 6: Comercio al por Mayor y al por Menor, Restaurantes y Hoteles

Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por EDENOR, EDESUR, ESEBA, EPEC y CAMMESA, sujeto a revisión.

 DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*)
CAPITAL FEDERAL Y GBA, CÓRDOBA Y PCIA. DE BS.AS.
3º TRIMESTRE 1995/1994

En GWh

3º TRIMESTRE
AÑO 1994	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	75,78	9,14	0,43	83,55	174,20	79,97	190,92	10,84	-	0,50	23,64	648,97
MEM PCIA. DE BS.AS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPEC	48,54	2,05	0,38	10,05	51,05	9,38	4,29	58,96	0,09	1,38	21,90	208,04
MEM CORDOBA	3,94	-	-	-	-	16,62	-	-	-	-	-	20,56
EDENOR	110,30	56,06	7,47	31,52	151,53	20,16	54,46	120,84	1,73	2,02	59,15	615,23
EDESUR	106,38	46,09	1,76	42,79	79,06	30,59	25,70	46,39	0,75	4,03	61,30	444,81
MEM CAPITAL Y GBA	-	1,06	2,78	-	18,78	18,17	22,07	6,07	-	-	4,43	73,36
TOTAL 3º TRIMESTRE 1994	344,93	114,40	12,81	167,90	474,61	174,89	297,43	243,10	2,56	7,93	170,41	2.010,97
3º TRIMESTRE
AÑO 1995	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	76,16	6,86	0,38	73,61	200,43	71,40	196,25	9,99	0,09	0,24	25,39	660,79
MEM PCIA. DE BS.AS.	14,06	0,00	0,00	4,04	0,58	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,29	19,19
EPEC	40,69	3,50	0,40	10,32	52,07	6,38	3,66	48,00	0,01	1,40	22,84	189,26
MEM CORDOBA	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,40	0,00	0,00	0,14	22,18
EDENOR	94,51	30,98	3,37	14,84	124,71	13,77	24,45	87,17	0,63	3,37	70,42	468,23
EDESUR	73,77	31,87	1,12	25,91	57,75	28,02	25,78	40,35	1,10	6,67	66,28	358,62
MEM CAPITAL Y GBA	79,63	29,16	2,86	56,05	69,97	20,76	30,28	24,90	0,00	0,00	18,26	331,87
TOTAL 3º TRIMESTRE 1995	383,47	102,38	8,12	184,76	505,51	157,32	280,42	211,04	1,83	11,68	203,61	2050,14

TASAS DE CRECIMIENTO

3º TRIMESTRE 1995/1994

3º TRIMESTRE 1995/1994	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL	11,17%	-10,51%	-36,63%	10,04%	6,51%	-10,05%	-5,72%	-13,19%	-28,34%	47,38%	19,48%	1,95%
BUENOS AIRES	19,06%	-25,00%	-12,57%	-7,07%	15,39%	-10,71%	2,79%	-5,72%		-52,51%	8,61%	4,78%
CORDOBA	-13,60%	71,01%	4,04%	2,65%	2,00%	-10,11%	-14,65%	-17,91%	-88,20%	1,82%	4,92%	-7,51%
CAPITAL FEDERAL Y GBA	14,41%	-10,84%	-38,79%	30,27%	1,23%	-9,25%	-21,24%	-12,05%	-29,92%	65,96%	24,09%	2,23%
(*) Energía eléctrica facturada a Grandes Usuarios

CÓDIGOS CIIU

CIIU 31: Productos Alimenticios , Bebidas y Tabaco

CIIU 32: Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero

CIIU 33: Industria de la Madera y Productos de la Madera Incluidos Muebles

CIIU 34: Fabricación de Papel y Productos de Papel, Imprentas y Editoriales

CIIU 35: Fabricación de Sustancias Químicas y de Productos Químicos derivados del Petróleo y del Carbón , de Caucho y de Plástico

CIIU 36: Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, exceptuando los derivados del Petróleo y del Carbón

CIIU 37: Industrias Metálicas Básicas

CIIU 38: Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo

CIIU 39: Otras Industrias Manufactureras

CIIU 5: Construcción

CIIU 6: Comercio al por Mayor y al por Menor, Restaurantes y Hoteles

Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por EDENOR, EDESUR, ESEBA, EPEC y CAMMESA, sujeto a revisión.

 DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*)
CAPITAL FEDERAL Y GBA, CÓRDOBA Y PCIA. DE BS.AS.
4º TRIMESTRE 1995/1994

En GWh

4º TRIMESTRE
AÑO 1994	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	76,82	8,42	0,40	81,62	182,74	107,84	138,02	10,93	0,02	0,50	24,24	631,55
MEM PCIA. DE BS.AS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPEC	51,21	2,21	0,37	8,05	50,46	14,97	4,16	58,53	0,11	1,40	25,63	217,11
MEM CORDOBA	3,29	-	-	-	-	20,92	-	-	-	-	-	24,21
EDENOR	128,98	54,30	4,19	31,26	162,96	20,34	37,21	120,43	1,20	1,21	72,70	634,78
EDESUR	125,80	46,25	1,80	51,80	80,03	36,31	29,32	50,40	0,70	5,40	75,65	503,45
MEM CAPITAL Y GBA	-	1,55	3,06	-	26,99	16,60	25,37	9,39	-	-	7,41	90,38
TOTAL 4º TRIMESTRE 1994	386,10	112,74	9,82	172,72	503,18	216,97	234,08	249,69	2,03	8,51	205,63	2.101,48
4º TRIMESTRE
AÑO 1995	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	78,23	5,83	0,34	76,60	148,32	74,20	159,65	10,05	0,06	0,20	27,51	580,99
MEM PCIA. DE BS.AS.	13,69	0,00	0,00	3,60	31,05	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,57	49,10
EPEC	35,23	3,35	0,38	9,07	37,33	3,76	3,28	46,85	0,04	1,40	24,93	165,62
MEM CORDOBA	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	0,00	0,42	0,00	0,00	0,14	22,41
EDENOR	89,65	29,69	2,87	10,94	117,69	9,23	20,16	80,07	0,70	3,89	69,05	433,94
EDESUR	79,70	35,10	0,86	33,12	59,38	29,26	23,77	45,13	1,90	9,17	86,65	404,02
MEM CAPITAL Y GBA	104,45	33,12	4,05	58,93	91,25	25,78	34,27	33,56	0,00	0,00	38,22	423,63
TOTAL 4º TRIMESTRE 1995	404,74	107,09	8,49	192,26	485,03	160,28	241,13	216,27	2,70	14,66	247,05	2079,71

TASAS DE CRECIMIENTO

4º TRIMESTRE 1995/1994

4º TRIMESTRE 1995/1994	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL	4,83%	-5,01%	-13,50%	11,31%	-3,61%	-26,13%	3,01%	-13,39%	33,04%	72,32%	20,15%	-1,04%
BUENOS AIRES	19,65%	-30,85%	-15,07%	-1,73%	-1,84%	-31,19%	15,68%	-6,37%	195,55%	-59,83%	15,85%	-0,23%
CORDOBA	-28,40%	51,70%	3,25%	12,65%	-26,02%	-39,21%	-21,17%	-19,25%	-60,36%	0,35%	-2,21%	-22,08%
CAPITAL FEDERAL Y GBA	7,47%	-4,11%	-14,11%	23,99%	-0,61%	-12,26%	-14,91%	-11,91%	36,71%	97,62%	24,50%	2,68%
(*) Energía eléctrica facturada a Grandes Usuarios

CÓDIGOS CIIU

CIIU 31: Productos Alimenticios , Bebidas y Tabaco

CIIU 32: Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero

CIIU 33: Industria de la Madera y Productos de la Madera Incluidos Muebles

CIIU 34: Fabricación de Papel y Productos de Papel, Imprentas y Editoriales

CIIU 35: Fabricación de Sustancias Químicas y de Productos Químicos derivados del Petróleo y del Carbón , de Caucho y de Plástico

CIIU 36: Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, exceptuando los derivados del Petróleo y del Carbón

CIIU 37: Industrias Metálicas Básicas

CIIU 38: Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo

CIIU 39: Otras Industrias Manufactureras

CIIU 5: Construcción

CIIU 6: Comercio al por Mayor y al por Menor, Restaurantes y Hoteles

Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por EDENOR, EDESUR, ESEBA, EPEC y CAMMESA, sujeto a revisión.

 DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*)
CAPITAL FEDERAL Y GBA, CÓRDOBA Y PCIA. DE BS.AS.
TOTAL 1995/1994

En GWh

TOTAL
AÑO 1994	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	305,83	35,10	1,63	323,11	674,93	343,04	688,08	40,92	0,02	1,59	99,18	2.513,43
MEM PCIA. DE BS.AS.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPEC	185,60	7,68	1,46	35,71	208,23	77,37	16,49	217,84	0,40	5,32	93,06	849,16
MEM CORDOBA	9,88	-	-	-	-	49,71	-	-	-	-	-	59,59
EDENOR	456,53	211,86	29,82	116,57	598,20	82,06	216,45	459,06	8,32	8,64	237,92	2.425,43
EDESUR	455,56	182,20	6,71	183,75	315,13	142,77	128,41	181,46	2,80	18,38	276,83	1.894,00
MEM CAPITAL Y GBA	0	2,62	5,84	-	45,76	45,98	47,44	15,46	-	-	11,84	174,95
TOTAL 1994	1.413,40	439,46	45,46	659,14	1.842,26	740,92	1.096,88	914,74	11,53	33,92	718,84	7.916,55
TOTAL
AÑO 1995	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	303,29	26,19	1,45	307,29	728,76	324,06	685,14	38,93	0,27	1,06	113,30	2529,74
MEM PCIA. DE BS.AS.	49,66	0,00	0,00	12,41	32,12	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,86	95,76
EPEC	165,91	11,62	1,42	39,35	198,26	25,77	13,92	195,96	0,13	5,59	103,75	761,66
MEM CORDOBA	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	0,00	1,15	0,00	0,00	0,34	87,56
EDENOR	408,97	139,55	13,17	79,96	532,67	56,29	102,16	374,74	3,54	11,97	292,34	2015,36
EDESUR	336,29	139,97	5,08	141,92	237,22	115,96	104,93	170,83	4,21	29,08	303,98	1589,46
MEM CAPITAL Y GBA	266,39	91,37	13,64	143,65	248,75	83,31	115,27	79,48	0,00	0,00	81,25	1123,10
TOTAL 1995	1546,29	408,70	34,76	724,57	1977,78	675,66	1021,41	861,80	8,14	47,70	895,81	8202,63

TASAS DE CRECIMIENTO

TOTAL 1995/1994

TOTAL 1995/1994	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
	9,40%	-7,00%	-23,54%	9,93%	7,36%	-8,81%	-6,88%	-5,79%	-29,36%	40,61%	24,62%	3,61%
BUENOS AIRES	15,41%	-25,38%	-10,83%	-1,06%	12,73%	-5,53%	-0,43%	-3,12%	1179,64%	-33,08%	15,10%	4,46%
CORDOBA	-7,04%	51,42%	-2,94%	10,18%	-4,79%	-24,43%	-15,63%	-9,52%	-65,89%	5,07%	11,84%	-6,55%
CAPITAL FEDERAL Y GBA	10,91%	-6,50%	-24,74%	21,71%	6,21%	-5,63%	-17,83%	-4,71%	-30,31%	51,93%	28,67%	5,20%
(*) Energía eléctrica facturada a Grandes Usuarios

CÓDIGOS CIIU

CIIU 31: Productos Alimenticios , Bebidas y Tabaco

CIIU 32: Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero

CIIU 33: Industria de la Madera y Productos de la Madera Incluidos Muebles

CIIU 34: Fabricación de Papel y Productos de Papel, Imprentas y Editoriales

CIIU 35: Fabricación de Sustancias Químicas y de Productos Químicos derivados del Petróleo y del Carbón , de Caucho y de Plástico

CIIU 36: Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, exceptuando los derivados del Petróleo y del Carbón

CIIU 37: Industrias Metálicas Básicas

CIIU 38: Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo

CIIU 39: Otras Industrias Manufactureras

CIIU 5: Construcción

CIIU 6: Comercio al por Mayor y al por Menor, Restaurantes y Hoteles

Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por EDENOR, EDESUR, ESEBA, EPEC y CAMMESA, sujeto a revisión.

 DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*)
CAPITAL FEDERAL Y GBA, CÓRDOBA Y PCIA. DE BS.AS.
1º TRIMESTRE 1996/1995

En GWh

1º TRIMESTRE
AÑO 1995	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	73,69	6,60	0,35	79,90	192,35	95,66	153,75	9,40	0,05	0,33	31,76	643,85
MEM PCIA. DE BS.AS.	8,61	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	10,54
EPEC	45,68	1,81	0,31	9,66	53,52	7,67	3,43	50,61	0,07	1,39	29,94	204,08
MEM CORDOBA	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49
EDENOR	122,10	43,99	3,64	30,12	156,67	17,60	30,27	107,46	1,20	1,75	79,42	594,23
EDESUR	98,58	40,20	1,70	48,08	65,04	30,57	27,81	42,10	0,60	7,00	82,24	443,92
MEM CAPITAL Y GBA	27,10	8,24	3,66	1,62	34,24	19,13	22,25	7,38	0,00	0,00	11,48	135,09
TOTAL 1º TRIMESTRE 1995	378,91	100,85	9,66	171,21	501,81	187,96	237,50	217,04	1,93	10,47	234,85	2052,19
1º TRIMESTRE
AÑO 1996	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	74,26	4,99	0,32	72,72	153,42	74,61	175,27	9,16	0,12	0,84	37,05	602,74
MEM PCIA. DE BS.AS.	14,46	0,00	0,00	4,53	48,87	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,60	68,72
EPEC	37,31	2,17	0,37	8,06	30,83	3,49	3,01	34,49	0,05	1,00	27,26	148,04
MEM CORDOBA	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	0,00	0,40	0,00	0,69	0,13	24,23
EDENOR	77,56	27,29	2,58	11,33	118,19	7,32	14,62	71,00	0,79	4,59	75,92	411,20
EDESUR	68,25	31,14	0,65	30,20	53,51	20,95	24,28	41,37	2,27	11,27	101,98	385,89
MEM CAPITAL Y GBA	147,46	37,49	3,27	61,28	97,33	33,25	34,52	47,96	0,00	0,00	53,44	515,98
TOTAL 1º TRIMESTRE 1996	423,59	103,08	7,19	188,13	502,15	158,33	251,70	204,64	3,23	18,39	296,38	2156,80

TASAS DE CRECIMIENTO

1º TRIMESTRE 1996/1995

1º TRIMESTRE 1996/1995	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL	11,79%	2,20%	-25,58%	9,88%	0,07%	-15,77%	5,98%	-5,71%	67,69%	75,61%	26,20%	5,10%
BUENOS AIRES	7,80%	-24,46%	-9,66%	-5,48%	5,16%	-22,01%	14,00%	-0,81%	129,41%	149,76%	18,53%	2,61%
CORDOBA	-14,78%	19,84%	20,47%	-16,53%	-42,40%	-11,20%	-12,32%	-31,06%	-29,75%	21,99%	-8,54%	-23,29%
CAPITAL FEDERAL Y GBA	18,36%	3,76%	-27,77%	28,80%	5,11%	-8,59%	-8,59%	2,16%	69,78%	81,28%	33,62%	11,92%
(*) Energía eléctrica facturada a Grandes Usuarios

CÓDIGOS CIIU

CIIU 31: Productos Alimenticios , Bebidas y Tabaco

CIIU 32: Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero

CIIU 33: Industria de la Madera y Productos de la Madera Incluidos Muebles

CIIU 34: Fabricación de Papel y Productos de Papel, Imprentas y Editoriales

CIIU 35: Fabricación de Sustancias Químicas y de Productos Químicos derivados del Petróleo y del Carbón , de Caucho y de Plástico

CIIU 36: Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, exceptuando los derivados del Petróleo y del Carbón

CIIU 37: Industrias Metálicas Básicas

CIIU 38: Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo

CIIU 39: Otras Industrias Manufactureras

CIIU 5: Construcción

CIIU 6: Comercio al por Mayor y al por Menor, Restaurantes y Hoteles

Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por EDENOR, EDESUR, ESEBA, EPEC y CAMMESA, sujeto a revisión.

 DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*)
CAPITAL FEDERAL Y GBA, CÓRDOBA Y PCIA. DE BS.AS.
2º TRIMESTRE 1996/1995

En GWh

2º TRIMESTRE
AÑO 1995	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	75,22	6,91	0,38	77,18	187,65	82,80	175,48	9,50	0,06	0,29	28,64	644,11
MEM PCIA. DE BS.AS.	13,30	0,00	0,00	2,94	0,49	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	16,93
EPEC	44,31	2,96	0,33	10,31	55,34	7,96	3,54	50,51	0,01	1,39	26,04	202,70
MEM CORDOBA	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,32	0,00	0,00	0,07	22,48
EDENOR	102,70	34,88	3,30	24,06	133,60	15,68	27,28	100,04	1,00	2,96	73,46	518,97
EDESUR	84,23	32,80	1,40	34,81	55,05	28,12	27,58	43,25	0,61	6,24	68,81	382,90
MEM CAPITAL Y GBA	55,20	20,84	3,08	27,05	53,29	17,65	28,47	13,64	0,00	0,00	13,29	232,50
TOTAL 2º TRIMESTRE 1995	379,17	98,39	8,49	176,35	485,42	170,09	262,36	217,46	1,68	10,88	210,31	2020,60
2º TRIMESTRE
AÑO 1996	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	78,97	5,56	0,34	76,29	165,56	72,53	192,29	11,53	0,11	0,33	34,18	637,70
MEM PCIA. DE BS.AS.	18,75	0,24	0,00	4,23	49,46	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,11	73,15
EPEC	40,22	2,38	0,37	11,03	47,93	4,43	3,66	48,96	0,03	1,04	22,31	182,37
MEM CORDOBA	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17	0,00	0,55	0,00	0,33	0,14	24,12
EDENOR	52,91	30,76	2,74	9,79	111,23	8,51	16,56	72,42	0,84	4,67	63,05	373,48
EDESUR	67,87	36,04	0,85	30,19	59,10	23,32	23,76	44,18	2,47	10,31	91,37	389,47
MEM CAPITAL Y GBA	161,51	40,58	4,51	67,33	113,93	36,98	39,73	62,55	0,00	0,00	56,74	583,86
TOTAL 2º TRIMESTRE 1996	425,16	115,55	8,81	198,86	547,21	163,94	276,00	240,56	3,45	16,69	267,91	2264,15

TASAS DE CRECIMIENTO

2º TRIMESTRE 1996/1995

2º TRIMESTRE 1996/1995	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL	12,13%	17,45%	3,84%	12,77%	12,73%	-3,62%	5,20%	10,62%	105,53%	53,32%	27,39%	12,05%
BUENOS AIRES	10,40%	-16,05%	-9,05%	0,50%	14,29%	-12,40%	9,58%	22,59%	81,23%	14,79%	19,75%	7,54%
CORDOBA	-6,95%	-19,49%	11,98%	6,98%	-13,38%	-12,56%	3,42%	-2,59%	198,09%	-1,43%	-14,02%	-8,30%
CAPITAL FEDERAL. Y GBA	16,58%	21,30%	4,12%	24,90%	17,49%	11,99%	-3,94%	14,16%	105,92%	62,81%	35,75%	18,73%
(*) Energía eléctrica facturada a Grandes Usuarios

CÓDIGOS CIIU

CIIU 31: Productos Alimenticios , Bebidas y Tabaco

CIIU 32: Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero

CIIU 33: Industria de la Madera y Productos de la Madera Incluidos Muebles

CIIU 34: Fabricación de Papel y Productos de Papel, Imprentas y Editoriales

CIIU 35: Fabricación de Sustancias Químicas y de Productos Químicos derivados del Petróleo y del Carbón , de Caucho y de Plástico

CIIU 36: Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, exceptuando los derivados del Petróleo y del Carbón

CIIU 37: Industrias Metálicas Básicas

CIIU 38: Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo

CIIU 39: Otras Industrias Manufactureras

CIIU 5: Construcción

CIIU 6: Comercio al por Mayor y al por Menor, Restaurantes y Hoteles

Fuente: Secretaría de Energía, en base a información suministrada por EDENOR, EDESUR, ESEBA, EPEC y CAMMESA, sujeto a revisión.

 DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*)
CAPITAL FEDERAL Y GBA, CÓRDOBA Y PCIA. DE BS.AS.
3º TRIMESTRE 1996/1995

En GWh

3º TRIMESTRE
AÑO 1995	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	76,16	6,86	0,38	73,61	200,43	71,40	196,25	9,99	0,09	0,24	25,39	660,79
MEM PCIA. DE BS.AS.	14,06	0,00	0,00	4,04	0,58	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,29	19,19
EPEC	40,69	3,50	0,40	10,32	52,07	6,38	3,66	48,00	0,01	1,40	22,84	189,26
MEM CORDOBA	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,40	0,00	0,00	0,14	22,18
EDENOR	94,51	30,98	3,37	14,84	124,71	13,77	24,45	87,17	0,63	3,37	70,42	468,23
EDESUR	73,77	31,87	1,12	25,91	57,75	28,02	25,78	40,35	1,10	6,67	66,28	358,62
MEM CAPITAL Y GBA	79,63	29,16	2,86	56,05	69,97	20,76	30,28	24,90	0,00	0,00	18,26	331,87
TOTAL 3º TRIMESTRE 1995	383,47	102,38	8,12	184,76	505,51	157,32	280,42	211,04	1,83	11,68	203,61	2050,14
3º TRIMESTRE
AÑO 1996	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	72,85	8,02	0,33	79,05	167,64	84,38	199,15	12,11	0,13	0,28	30,82	654,77
MEM PCIA. DE BS.AS.	21,74	0,50	0,00	3,25	57,54	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,14	83,53
EPEC	50,10	1,88	0,38	2,23	52,57	12,23	4,75	82,33	0,00	0,90	26,37	233,74
MEM CORDOBA	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	0,00	0,63	0,00	0,00	0,15	25,72
EDENOR	48,70	32,77	3,11	8,70	102,96	8,97	18,02	66,64	0,63	4,74	57,82	353,06
EDESUR	48,67	36,29	0,95	32,44	60,02	23,05	24,26	46,30	2,70	10,14	78,36	363,19
MEM CAPITAL Y GBA	179,59	41,82	5,63	71,83	128,77	39,52	40,33	80,49	0,00	0,00	67,66	655,63
TOTAL 3º TRIMESTRE 1996	426,64	121,28	10,40	197,50	569,50	188,09	286,51	288,87	3,46	16,07	261,33	2369,65

TASAS DE CRECIMIENTO

3º TRIMESTRE 1996/1995

3º TRIMESTRE 1996/1995	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL	11,26%	18,46%	28,07%	6,90%	12,66%	19,56%	2,17%	36,88%	88,47%	37,53%	28,35%	15,59%
BUENOS AIRES	4,85%	24,19%	-12,29%	6,00%	12,03%	18,18%	1,48%	22,05%	42,49%	19,33%	20,61%	8,58%
CORDOBA	21,51%	-46,31%	-4,50%	-78,39%	0,96%	37,67%	29,86%	71,41%		-35,51%	15,45%	22,71%
CAPITAL FEDERAL Y GBA	11,72%	20,50%	31,90%	16,71%	15,58%	14,37%	2,60%	26,91%	92,00%	48,16%	31,55%	18,40%
(*) Energía eléctrica facturada a Grandes Usuarios

CÓDIGOS CIIU

CIIU 31: Productos Alimenticios , Bebidas y Tabaco

CIIU 32: Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero

CIIU 33: Industria de la Madera y Productos de la Madera Incluidos Muebles

CIIU 34: Fabricación de Papel y Productos de Papel, Imprentas y Editoriales

CIIU 35: Fabricación de Sustancias Químicas y de Productos Químicos derivados del Petróleo y del Carbón , de Caucho y de Plástico

CIIU 36: Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, exceptuando los derivados del Petróleo y del Carbón

CIIU 37: Industrias Metálicas Básicas

CIIU 38: Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo

CIIU 39: Otras Industrias Manufactureras

CIIU 5: Construcción

CIIU 6: Comercio al por Mayor y al por Menor, Restaurantes y Hoteles

Fuente: Secretaría de Energía y Puertos, en base a información suministrada por EDENOR, EDESUR, ESEBA, EPEC y CAMMESA, sujeto a revisión.

 DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*)
CAPITAL FEDERAL Y GBA, CÓRDOBA Y PCIA. DE BS.AS.
4º TRIMESTRE 1996/1995

En GWh

4º TRIMESTRE
AÑO 1995	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	78,23	5,83	0,34	76,60	148,32	74,20	159,65	10,05	0,06	0,20	27,51	580,99
MEM PCIA. DE BS.AS.	13,69	0,00	0,00	3,60	31,05	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,57	49,10
EPEC	35,23	3,35	0,38	9,07	37,33	3,76	3,28	46,85	0,04	1,40	24,93	165,62
MEM CORDOBA	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	0,00	0,42	0,00	0,00	0,14	22,41
EDENOR	89,65	29,69	2,87	10,94	117,69	9,23	20,16	80,07	0,70	3,89	69,05	433,94
EDESUR	79,70	35,10	0,86	33,12	59,38	29,26	23,77	45,13	1,90	9,17	86,65	404,02
MEM CAPITAL Y GBA	104,45	33,12	4,05	58,93	91,25	25,78	34,27	33,56	0,00	0,00	38,22	423,63
TOTAL 4º TRIMESTRE 1995	404,74	107,09	8,49	192,26	485,03	160,28	241,13	216,27	2,70	14,66	247,05	2079,71
4º TRIMESTRE
AÑO 1996	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	78,21	6,92	0,33	75,28	166,06	102,96	190,54	12,10	0,14	0,21	32,61	665,35
MEM PCIA. DE BS.AS.	23,86	0,57	0,00	2,67	57,61	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,50	85,52
EPEC	45,75	1,96	0,39	1,87	49,73	8,59	4,69	54,70	0,00	1,08	34,90	203,66
MEM CORDOBA	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41	0,00	0,72	0,00	0,00	0,14	28,99
EDENOR	52,69	30,53	2,88	8,03	103,65	8,87	17,77	58,86	0,82	5,76	69,16	359,01
EDESUR	48,91	32,00	0,96	26,57	57,51	23,02	18,92	41,13	2,89	10,12	83,63	345,66
MEM CAPITAL Y GBA	203,80	46,55	5,54	76,63	145,61	39,78	39,30	92,54	0,00	0,00	89,80	739,56
TOTAL 4º TRIMESTRE 1996	457,94	118,53	10,09	191,05	580,17	206,62	271,23	260,37	3,85	17,16	310,74	2427,76

TASAS DE CRECIMIENTO

4º TRIMESTRE 1996/1995

4º TRIMESTRE 1996/1995	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL	13,14%	10,69%	18,80%	-0,63%	19,61%	28,91%	12,48%	20,39%	42,40%	17,05%	25,78%	16,74%
BUENOS AIRES	11,04%	28,58%	-4,87%	-2,81%	24,70%	38,76%	19,34%	21,24%	121,57%	2,28%	17,91%	19,17%
CORDOBA	29,34%	-41,51%	3,03%	-79,42%	33,19%	46,67%	42,98%	17,25%		-23,21%	39,83%	23,73%
CAPITAL FEDERAL. Y GBA	11,54%	11,41%	20,61%	8,01%	14,33%	11,51%	-2,81%	21,28%	42,94%	21,60%	25,10%	14,48%
(*) Energía eléctrica facturada a Grandes Usuarios

CÓDIGOS CIIU

CIIU 31: Productos Alimenticios , Bebidas y Tabaco

CIIU 32: Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero

CIIU 33: Industria de la Madera y Productos de la Madera Incluidos Muebles

CIIU 34: Fabricación de Papel y Productos de Papel, Imprentas y Editoriales

CIIU 35: Fabricación de Sustancias Químicas y de Productos Químicos derivados del Petróleo y del Carbón , de Caucho y de Plástico

CIIU 36: Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, exceptuando los derivados del Petróleo y del Carbón

CIIU 37: Industrias Metálicas Básicas

CIIU 38: Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo

CIIU 39: Otras Industrias Manufactureras

CIIU 5: Construcción

CIIU 6: Comercio al por Mayor y al por Menor, Restaurantes y Hoteles

Fuente: Secretaría de Energía y Puertos, en base a información suministrada por EDENOR, EDESUR, ESEBA, EPEC y CAMMESA, sujeto a revisión.

 DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA GRANDES USUARIOS (*)
CAPITAL FEDERAL Y GBA, CÓRDOBA Y PCIA. DE BS.AS.
TOTAL 1996/1995

En GWh

TOTAL
AÑO 1995	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	303,29	26,19	1,45	307,29	728,76	324,06	685,14	38,93	0,27	1,06	113,30	2529,74
MEM PCIA. DE BS.AS.	49,66	0,00	0,00	12,41	32,12	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,86	95,76
EPEC	165,91	11,62	1,42	39,35	198,26	25,77	13,92	195,96	0,13	5,59	103,75	761,66
MEM CORDOBA	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	0,00	1,15	0,00	0,00	0,34	87,56
EDENOR	408,97	139,55	13,17	79,96	532,67	56,29	102,16	374,74	3,54	11,97	292,34	2015,36
EDESUR	336,29	139,97	5,08	141,92	237,22	115,96	104,93	170,83	4,21	29,08	303,98	1589,46
MEM CAPITAL Y GBA	266,39	91,37	13,64	143,65	248,75	83,31	115,27	79,48	0,00	0,00	81,25	1123,10
TOTAL TOTAL 1995	1546,29	408,70	34,76	724,57	1977,78	675,66	1021,41	861,80	8,14	47,70	895,81	8202,63
TOTAL
AÑO 1996	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
ESEBA	304,29	25,49	1,32	303,34	652,68	334,48	757,24	44,91	0,50	1,66	134,66	2560,56
MEM PCIA. DE BS.AS.	78,81	1,31	0,00	14,69	213,49	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	1,36	310,92
EPEC	173,38	8,39	1,52	23,18	181,05	28,74	16,12	220,48	0,08	4,03	110,84	767,81
MEM CORDOBA	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00	2,30	0,00	1,02	0,56	103,06
EDENOR	231,86	121,35	11,30	37,84	436,03	33,67	66,97	268,93	3,08	19,75	265,97	1496,75
EDESUR	233,70	135,47	3,41	119,41	230,14	90,34	91,23	172,99	10,33	41,84	355,35	1484,22
MEM CAPITAL Y GBA	692,36	166,44	18,95	277,08	485,63	149,52	153,88	283,55	0,00	0,00	267,63	2495,03
TOTAL TOTAL 1996	1733,34	458,44	36,49	775,54	2199,03	716,99	1085,44	994,44	13,99	68,30	1136,36	9218,35

TASAS DE CRECIMIENTO

TOTAL 1996/1995

TOTAL 1996/1995	CIIU 31	CIIU 32	CIIU 33	CIIU 34	CIIU 35	CIIU 36	CIIU 37	CIIU 38	CIIU 39	CIIU 5	CIIU 6	TOTAL
TOTAL	12,10%	12,17%	4,98%	7,03%	11,19%	6,12%	6,27%	15,39%	71,78%	43,20%	26,85%	12,38%
BUENOS AIRES	8,54%	2,29%	-9,05%	-0,52%	13,84%	3,22%	10,52%	16,50%	86,62%	55,97%	19,15%	9,37%
CORDOBA	5,84%	-27,82%	6,83%	-41,08%	-8,68%	13,47%	15,83%	13,03%	-42,22%	-9,63%	7,03%	2,55%
CAPITAL FEDERAL. Y GBA	14,46%	14,12%	5,54%	18,82%	13,07%	7,03%	-3,19%	16,07%	73,25%	50,06%	31,20%	15,82%
(*) Energía eléctrica facturada a Grandes Usuarios

CÓDIGOS CIIU

CIIU 31: Productos Alimenticios , Bebidas y Tabaco

CIIU 32: Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero

CIIU 33: Industria de la Madera y Productos de la Madera Incluidos Muebles

CIIU 34: Fabricación de Papel y Productos de Papel, Imprentas y Editoriales

CIIU 35: Fabricación de Sustancias Químicas y de Productos Químicos derivados del Petróleo y del Carbón , de Caucho y de Plástico

CIIU 36: Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, exceptuando los derivados del Petróleo y del Carbón

CIIU 37: Industrias Metálicas Básicas

CIIU 38: Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo

CIIU 39: Otras Industrias Manufactureras

CIIU 5: Construcción

CIIU 6: Comercio al por Mayor y al por Menor, Restaurantes y Hoteles

Fuente: Secretaría de Energía y Puertos, en base a información suministrada por EDENOR, EDESUR, ESEBA, EPEC y CAMMESA, sujeto a revisión.